목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

증상

상태

해결

관련 정보

소개

자동화 요약은 UNC 공유를 통해 볼 때 Mozilla Firefox에 제대로 표시되지 않습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 이상

- Firefox

- UNC 공유

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

증상

Firefox에서는 자동화 요약을 볼 수 없습니다.

상태

이 문제에 대한 해결 방법을 사용할 수 있습니다.

해결

IIS 가상 디렉터리를 사용하거나 UNC 공유를 계속 사용할 수 있도록 Firefox를 구성할 수 있습니다.

Firefox를 구성하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. Firefox 주소 표시줄에서 about:config로 이동하여 경고를 승인합니다.

2. security.fileuri.strict_orgin_policy를 찾아 두 번 클릭하여 false로 설정합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems