목차

소개

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

솔루션

관련 정보

소개

"Process(프로세스)" WSDL을 찾을 수 없음" 오류가 표시되고 Powershell CLI를 사용하는 동안 컴퓨터 또는 도메인의 이름을 변경할 때 Powershell CLI를 사용할 수 없습니다.

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 TEO 2.1+, Windows Powershell 1.0 이상을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

솔루션

Powershell CLI는 WSDL 및 TEO 서비스에 대한 올바른 HTTP 끝점을 가리켜야 합니다.

이 문제를 해결하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. TEO 설치 디렉토리(예: C:\Program Files (x86)\Cisco\Tidal Enterprise Orchestrator)으로 이동합니다.

2. Tidal.Automation.CLI.CorePSSnapin.dll.config 파일을 엽니다.

3. WebService URI 태그를 찾고 HTTP 끝점을 새 HTTP 끝점 또는 현재 HTTP 끝점으로 변경합니다.

4. 필요한 경우 TEO 설치 디렉토리에 있는 Tidal.Automation.CLI.CorePSSnapin.Register.vbs 스크립트를 실행하여 CLI 플러그인을 다시 등록합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems