목차

소개

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

문제

솔루션

관련 정보

소개

이 문서에서는 64비트 OS(운영 체제)에서 원격 콘솔을 실행할 때 Cisco TIDAL(Enterprise Orchestrator) 원격 콘솔 충돌을 해결하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

- TEO 2.1+

- Windows 64비트 OS

- .NET Framework

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

문제

64비트 OS에서 원격 콘솔을 실행할 때 콘솔이 시작되거나 표시되는 것으로 표시되지 않으며 .NET Runtime 2.0 오류가 표시됩니다.충돌의 다른 증상들도 또한 명백할 수 있습니다.

솔루션

이는 "clean" 또는 패치되지 않은 .NET Framework 설치로 인해 발생합니다.

이 문제를 해결하려면 다음 두 가지를 포함하여 모든 관련 .NET Framework 패치를 설치합니다.

- Windows XP x64 및 Windows Server 2003 x64용 Microsoft .NET Framework 3.5 제품군 업데이트

- Windows Vista x64 및 Windows Server 2008 x64용 Microsoft .NET Framework 3.5 제품군 업데이트

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems