목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

솔루션

관련 정보

소개

TIDAL TEO(Enterprise Orchestrator)의 표준 설치 프로그램은 TEO와 함께 사용할 필수 데이터베이스를 설치합니다.사용자는 표준 설치와는 별도로 Tidal Enterprise Orchestrator용 데이터베이스를 설치해야 할 수 있습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 이상

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 이상을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

솔루션

필수 데이터베이스를 설치하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 프로세스 데이터베이스 또는 보고 데이터베이스의 경우 설치 미디어에서 DatabaseScripts > MSSQL을 선택하고 \DatabaseScripts\MSSQL 폴더에서 데이터베이스 스크립트를 실행합니다.TEOProcess.sql 및 TEOReporting.sql 스크립트가 있습니다.

2. 데이터베이스 및 필수 테이블을 만들려면 시스템 관리자 계정으로 이러한 스크립트를 실행해야 합니다

3. 데이터베이스와 테이블이 생성된 후 TEO 설치 프로그램을 실행하고 프롬프트가 표시되면 적절한 데이터베이스 서버를 가리킵니다.

4. 데이터베이스가 이미 있음을 감지하고 현재 데이터베이스를 사용하라는 메시지를 표시합니다.두 데이터베이스 모두 예를 선택하고 설치를 진행합니다.

5. 자세한 내용은 Tidal Enterprise Orchestrator를 참조하십시오.보고 데이터베이스에 대한 자세한 내용은 TEO 보고서 데이터베이스를 수동으로 만드십시오.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems