목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

ROI 보고서

구성

관련 정보

소개

TEO의 ROI(Return on Investment) 보고서는 TEO가 비즈니스 프로세스를 자동화할 수 있도록 허용했을 때 수동으로 비용을 절감하는 대신 최종 사용자에게 비용을 보여줍니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 이상

- SQL Reporting Services

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

ROI 보고서

ROI 보고서를 사용하려면 TEO 서버 및 Reporting Services 서버 전반에 걸쳐 구성해야 합니다.

구성

다음 단계를 완료하십시오.

1. 보고서를 SQL RS 서버로 가져오려면 관리 탭을 클릭한 다음 데이터베이스 설정을 클릭합니다.

2. Reporting Database > Import Reports를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 마법사의 단계를 완료합니다.

3. 그런 다음 동일한 관리 탭에서 어댑터를 클릭하고 코어 기능 어댑터를 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다.

4. ROI 탭을 클릭하고 비즈니스 조사에 따라 자동화된 프로세스를 수동으로 실행하는 데 드는 비용이 드는 시간당 비율을 입력합니다.확인을 클릭합니다.

5. 추적하고자 하는 프로세스의 경우 프로세스를 편집하고 프로세스 등록 정보의 일반 탭으로 이동해야 합니다.이 탭에서는 이 프로세스 입력을 실행하여 저장된 시간이 표시됩니다.이 프로세스에서 저장하는 시간(초/분/시간)을 입력합니다.

참고: 이는 포함된 Cisco Content에 대해 이미 정의되어 있지만 새 콘텐츠를 개발하는 경우 기본적으로 0으로 설정되므로 구성해야 합니다.

6. 보고서를 보려면 SQL Reporting Services 서버(일반적으로 http://<RS_Server>/Reports)로 이동한 다음 TEO Reporting 링크로 이동합니다.Core(코어) > Operations(운영) > ROI Report(ROI 보고서)를 선택합니다.그런 다음 TEO 서버를 선택하고 보고서를 생성하여 일일 비용 절감 효과를 확인합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems