목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

절차

관련 정보

소개

이 문서에서는 문제 해결 지원 또는 개발을 지원하기 위해 TIDAL(Tidal Enterprise Orchestrator)에서 디버그 레벨 로그를 활성화하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Tidal Enterprise Orchestrator를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

절차

디버그 수준 로그는 Tidal Enterprise Orchestrator 시스템에서 문제가 발생할 경우 개발 및 지원에 자세한 정보를 제공합니다.

참고: 이 절차에서는 마스터 로그 파일뿐만 아니라 전체 서버에서 디버깅하도록 로깅을 설정합니다.

디버그 수준 로그를 설정하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. TEO 서비스를 중지합니다.

2. TEO의 설치 디렉토리로 이동합니다. 기본적으로 TEO 디렉토리는 Program Files/Cisco/Tidal Enterprise Orchestrator입니다.

3. Tidal.Automation.Server.exe.Config를 편집합니다.

4. Logging(로깅) 섹션에서 Level="Error"를 Level="Debug"로 변경합니다.

5. 파일을 저장하고 TEO 서비스를 다시 시작합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems