목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

웹 콘솔에 액세스하는 중 오류 발생

관련 정보

소개

이 문서에서는 web.config 파일 또는 웹 콘솔 폴더에 적절한 권한이 없는 경우 사용자에게 액세스 권한을 부여하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 TIDAL(Enterprise Orchestrator) 및 웹 콘솔을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

웹 콘솔에 액세스하는 중 오류 발생

웹 콘솔에 액세스할 때 사용자에게 web.config 파일에 액세스할 수 있는 권한이 없거나 제한된 권한을 참조하는 IIS 기반 오류가 발생합니다.

사용자 액세스 권한을 부여하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. 일반적으로 TEO의 설치 디렉토리에 있는 웹 콘솔 디렉토리로 이동합니다.

2. 백그라운드 사용자가 파일에 액세스할 수 있도록 Users 그룹이 web.config 파일 및 웹 콘솔 디렉터리에 있어야 합니다.

3. 액세스 권한을 부여하려면 파일과 폴더를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 올바른 보안 프로필을 추가합니다.Windows 보안에 대한 자세한 내용은 Microsoft 웹 사이트를 참조하십시오 .

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems