목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

Tidal Enterprise Orchestrator 어댑터

어댑터 이해

관련 정보

소개

이 문서에서는 TIDAL(Enterprise Orchestrator)의 어댑터를 이해하는 데 도움이 되는 정보를 제공합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 이상을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

Tidal Enterprise Orchestrator 어댑터

어댑터는 TEO가 IT 인프라 전체에서 여러 구성 요소와 통신하고 상호 작용할 수 있도록 하는 구성 요소입니다.

어댑터 이해

어댑터는 SAP, DB2, SNMP, Unix/Linux, VMWare 등의 여러 구성 요소와 상호 작용하기 위한 기반을 제공합니다.일부 어댑터(예: SAP Java)는 제대로 작동하려면 추가 구성 요소를 설치해야 합니다.어댑터에 요구 사항이 충족되지 않은 경우 최종 사용자에게 Red Shield가 표시됩니다.어댑터가 제대로 구성되지 않은 경우 어댑터와 해당 활동이 작동하지 않습니다.모든 전제 조건이 충족되면 실드가 녹색으로 표시됩니다.노란색 방패들은 어떤 것이 맞는다는 것을 의미하고, 어떤 것은 그렇지 않습니다.내부 어댑터 구성에서는 최종 사용자가 어댑터에 대한 전체 컨피그레이션을 찾을 수도 있으며(해당되는 경우) 제공 탭을 확인하여 어댑터에 다시 연결된 모든 활동을 찾을 수 있습니다.어댑터는 작동 또는 작동 중지되지 않으며 다른 IT 구성 요소에 대한 액세스만 제공할 수 있습니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems