목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

터미널 어댑터

터미널 대상 구성

관련 정보

소개

이 문서에서는 TIDAL TEO(Enterprise Orchestrator)에서 터미널 어댑터 사용에 대한 정보를 제공합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 이상 및 터미널 어댑터를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

터미널 어댑터

터미널 어댑터는 TEO 사용자에게 SSH v2를 실행하는 구성 요소에 대한 액세스 권한을 제공합니다. TEO 서버는 SSH 클라이언트와 마찬가지로 최종 장치에 텔넷 또는 SSH 연결을 설정합니다.디바이스는 Unix/Linux 서버, Cisco IOS® 디바이스 또는 SSH v2를 실행하는 다른 디바이스일 수 있습니다. 통신은 보안 채널을 통해 전송되며 SSH 프로토콜 전송 레이어로 암호화됩니다.암호화에 대한 특정 암호 알고리즘은 최종 디바이스가 사용하는(엔드 디바이스 엔드)에 따라 결정됩니다.

터미널 대상 구성

다음 단계를 완료하십시오.

1. TEO Master Console의 Definitions(정의) > Targets(대상)로 이동합니다.

2. New(새로 만들기) > Terminal target(터미널 대상)을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 마법사의 지시에 따라 기준을 입력합니다.Unix/Linux 대상만 사용하는 경우 Unix/Linux 대상을 선택할 수도 있습니다.그러나 터미널 타겟도 작동합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems