목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

TEO 웹 콘솔

작업 사용 방법

관련 정보

소개

이 문서에서는 TIDAL(Enterprise Orchestrator) 웹 콘솔에서 작업을 사용하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서를 사용하려면 TEO 작업과 TEO 웹 콘솔에 대한 일반적인 지식이 있어야 합니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 TEO 2.1 이상을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

TEO 웹 콘솔

TEO 웹 콘솔은 사용자가 자신에게 할당된 작업을 확인하고 임시 프로세스를 실행할 수 있는 가벼운 UI입니다.

작업 사용 방법

다음 단계를 완료하십시오.

1. TEO 웹 콘솔을 열고 내 작업 페이지로 이동합니다.

참고: 사용자 또는 그룹에 할당된 작업만 표시됩니다.작업을 할당하는 방법을 모르는 경우 TEO 설명서를 참조하거나 고객 지원에 문의하십시오.

2. 내 작업 페이지에는 자신에게 할당된 모든 작업이 표시됩니다.페이지 상단에서는 열려 있는 작업만 볼 것인지 아니면 모든 작업(완료된 작업 포함)을 볼 것인지 선택할 수도 있습니다. 작업을 열려면 왼쪽의 각 작업에 대한 웹 링크를 클릭합니다.

3. 작업을 연 후에는 작업과 상호 작용하여 상태를 변경하고 자동화 요약과 같은 항목을 볼 수 있습니다.

4. 작업을 포함하는 이 웹 콘솔 설정을 통해 더 큰 사용자 기반을 제공하고 TEO 서버와의 입력 및 상호 작용을 사용할 수 있습니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems