목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

문제 및 원인

솔루션

관련 정보

소개

이 문서에서는 스크립트 활동(powershell 등)을 사용하여 다른 실행 파일을 실행할 때 발생하는 문제에 대한 정보를 제공합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 TIDAL TEO(Enterprise Orchestrator) 2.1 이상을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

문제 및 원인

최종 사용자에게 전용 실행 파일을 실행하는 PowerShell 스크립트 작업이 있었습니다.작업이 시간 초과될 때까지 정지되고 사용 중인 파일을 보고합니다.독점적인 실행 파일은 하위 프로그램을 실행합니다.자식 프로그램이 오랫동안 중단되어 출력 파일이 완료될 때까지 계속 잠깁니다.하위 프로그램이 계속 있는 한 스크립트는 계속 실행됩니다.작업이 완료될 때까지 계속 기다립니다.최종 사용자의 경우 하위 프로그램이 허용된 시간 제한 기간보다 오래 실행됩니다.따라서 시간 초과로 작업이 실패합니다.시간이 초과되면 활동이 정리를 수행합니다.작업 디렉토리를 삭제하려고 시도합니다.그러나 하위 프로세스에 의해 디렉토리의 출력 파일이 여전히 잠기고 있기 때문에 이 작업은 실패합니다.

솔루션

TEO 2.1.2 HotFix3 이상에서 파일 잠금 문제가 해결되었습니다.최종 사용자가 스크립트의 출력에 대해 신경 쓰지 않을 경우 추가 사항은 필요하지 않습니다.최종 사용자가 TEO 2.1.2용 HotFix3 또는 TEO 2.2 이상을 설치하는지 여부에 따라 다릅니다.스크립트 출력이 필요한 경우 최종 사용자는 래퍼 VBScript를 작성하여 출력을 가져와서 다시 보내야 합니다.이는 CDETS CSCzo30416에서 참조됩니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems