목차

소개

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

문제

해결 방법

관련 정보

소개

이 문서에서는 Tidal Enterprise Orchestrator(TEO) 2.1.x에서 2.2로 Oracle Database Targets로 업그레이드할 때 고객이 보게 될 문제를 설명합니다.

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Tidal Enterprise Orchestrator 2.2 이상을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

문제

2.1.x TEO 시스템을 2.2 TEO 시스템으로 업그레이드한 후에는 대상을 확인하고 정보를 추가해야 합니다.그러나 연결을 시도할 때 대상에 오류가 발생합니다.이는 일반적으로 ORA-12541 오류나 포트와 관련된 일부 오류에서 나타납니다.이 문제는 대상이 2.1.x에서 정의된 경우에만 발생하며, 대상이 2.2에서 새로 정의된 경우에는 발생하지 않습니다.

해결 방법

이 문제에 대한 두 가지 해결 방법이 있습니다.

- 대상을 삭제하고 다시 생성할 수 있습니다.

- 연결 문자열을 데이터 원본={DS};SID={SID};포트={PT};유니코드=true로 변경할 수 있습니다.

참고: 연결 문자열을 업데이트할 때 포트가 올바른지 확인하십시오.

그런 다음 대상을 저장할 수 있어야 합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems