목차

소개

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

해결

TEOPprocess 삭제

TEOR보고 삭제

관련 정보

소개

이 문서에서는 TEOProcess 및 TEOReporting 데이터베이스가 Oracle 기반인 경우 삭제하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Tidal Enterprise Orchestrator(TEO) 2.2 이상

- Oracle 데이터베이스

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

해결

이 섹션에서는 TEOProcess 및 TEOReporting 데이터베이스를 삭제하는 방법을 보여줍니다.이렇게 하면 최종 사용자가 프로세스/구성 데이터베이스 "TEOProcess"라는 이름을 지정한 것으로 가정합니다.

TEOPprocess 삭제

Oracle에서 다음 명령을 실행합니다.

1. 목차 및 데이터 파일을 포함하는 테이블스페이스 TEOProcess_DATA 삭제

2. 목차 및 데이터 파일을 포함하는 TOProcess_TEMP 테이블 공간 삭제

3. 사용자 TEOP프로세스 계단식 작성;

TEOR보고 삭제

Oracle에서 다음 명령을 실행합니다.

1. 컨텐츠 및 데이터 파일을 포함하는 테이블스페이스 TIAReport_DATA 삭제

2. 목차 및 데이터 파일을 포함하는 TIAReport_INDEX 삭제

3. 목차 및 데이터 파일을 포함하는 TIAReport_TEMP 테이블스페이스 삭제

4. 사용자 TIAReport CASCADE;

참고: TEO Reporting 데이터베이스를 삭제할 때는 많은 TEO 애플리케이션 서버가 해당 데이터베이스에 공급될 수 있으므로 주의해야 합니다.TEO 응용 프로그램 서버에 더 이상 필요하지 않은 경우에만 TEOReporting 데이터베이스를 삭제합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems