목차

소개

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

문제

포트 변경 방법

관련 정보

소개

이 문서에서는 최종 사용자가 기본값을 사용할 필요가 없는 경우 프로세스 종료 어댑터에서 사용하는 포트를 변경하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 TIDAL TEO(Enterprise Orchestrator) 2.2 이상을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

문제

out-of-process 어댑터는 통신에 포트 59986을 사용하는 것으로 시작합니다.각 out-of-process 어댑터는 두 개의 포트를 함께 사용합니다.첫 번째 어댑터는 59986 및 59987을 사용합니다. 두 번째 프로세스 외 어댑터는 59988 및 59989를 사용합니다. TEO 2.2의 경우 프로세스 외 어댑터는 2개뿐입니다.다른 애플리케이션과 충돌하는 경우 최종 사용자는 통신을 위해 포트를 변경해야 할 수 있습니다.

포트 변경 방법

다음 단계를 완료하십시오.

1. 터 서비스를 중지합니다.

2. TEO 설치 디렉터리에 있는 Tidal.Automation.Server.Exe.Config 파일을 편집합니다.

3. <Tidal.Automation.Engine.Master.Properties.Setting> 태그 아래에 "OutOfProcessAdapterBasePort"에 대한 설정이 있으며, 이 설정은 59986으로 설정될 수 있습니다. 이 설정은 6000인 포트가 60000인 경우 다음과 같이 변경될 수 있습니다.

<setting name="OutOfProcessAdapterBasePort" serializeAs="String"> <value>60000</value> </setting>

4. 파일을 저장하고 TEO 서버를 다시 시작합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems