목차

소개

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

프로세스 대 프로세스 인스턴스

어떤 차이가 있나요?

관련 정보

소개

이 문서에서는 프로세스와 프로세스 인스턴스의 차이점에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 이상을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

프로세스 대 프로세스 인스턴스

특히 Cisco Support 및 Cisco Engineering을 다룰 때는 고객이 이 둘의 차이점을 이해하는 것이 중요합니다.

어떤 차이가 있나요?

프로세스는 실제 프로세스의 정의 또는 구성입니다. 프로세스당 이 중 하나만 있습니다.

프로세스 인스턴스는 프로세스의 출력 및 오류(있는 경우)를 포함하여 해당 프로세스의 실행 중이거나 완료된 인스턴스입니다. 하나의 프로세스 정의에 여러 프로세스 인스턴스가 있을 수 있습니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems