목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

TES 클라이언트에서 마스터, 클라이언트 및 에이전트 버전 찾기

TES 5.x

테스트 6.x

관련 정보

소개

이 문서에서는 TES(Tidal Enterprise Scheduler) 클라이언트에서 마스터, 클라이언트 및 에이전트 버전을 찾는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Tidal Enterprise Scheduler를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

TES 클라이언트에서 마스터, 클라이언트 및 에이전트 버전 찾기

TES 5.x

TES 버전 5.x에서 Windows 또는 Unix용 마스터 및 에이전트 버전은 이 절차를 통해 확인할 수 있습니다.다음 단계를 완료하십시오.

1. 클라이언트를 엽니다.

2. 그런 다음 관리 메뉴 항목을 열고 연결을 선택합니다.마스터 및 에이전트 버전은 해당 행의 버전 열 헤더에 있습니다.

3. 클라이언트 버전은 비슷한 방식으로 찾을 수 있습니다.작업 > 마스터 상태를 선택합니다.연결된 각 클라이언트의 버전은 Client Version 열 헤더 아래에 있습니다.

테스트 6.x

TES 버전 6.x에서는 이 절차를 통해 마스터 및 에이전트 버전을 확인할 수 있습니다.다음 단계를 완료합니다.

1. 웹 인터페이스에 로그인합니다.

2. 관리 메뉴 항목에서 연결을 선택합니다.마스터 및 에이전트 버전은 해당 행의 버전 열 헤더에 있습니다.

3. 웹 인터페이스를 통해 클라이언트를 결정하려면 Operations(작업) > Master Status(마스터 상태) 메뉴 항목을 선택합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems