목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

문제

솔루션

관련 정보

소개

이 문서에서는 에이전트/어댑터 연결을 삭제하려고 할 때 ID가 [###]인 노드 레코드 삭제 실패 오류 메시지를 확인하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Tidal Enterprise Scheduler 버전 6.0.0, 6.0.1.170 및 6.0.1.178을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

문제

에이전트/어댑터 연결을 삭제하려고 할 때 ID가 [###]인 노드 레코드 삭제 실패 오류 메시지가 수신됩니다.

솔루션

연결을 삭제하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. [작업 그룹] 창에서 에이전트에 액세스할 수 있는 작업 그룹을 식별합니다.

2. 상담원에 대한 작업 그룹의 액세스를 제거하려면 상담원 이름 앞에 있는 확인란을 클릭합니다.

참고: 이 문제는 Cisco Bug ID CSCtr69079(등록된 고객만 해당)에 문서화되며 향후 제품 릴리스에서 수정될 예정입니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems