목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

문제

솔루션

관련 정보

소개

이 문서에서는 Windows 에이전트를 설치할 때 발생하는 Cisco TES(Tidal Enterprise Scheduler)의 문제에 대해 설명하며 .NET 2를 설치해야 한다는 오류가 표시됩니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서의 절차를 완료하려면 로컬 관리자로 로그인해야 합니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Tidal Enterprise Scheduler Agent 3.x를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 규칙을 참조하십시오.

문제

.NET 4.0을 설치하고 설치 후 서버를 재부팅하면 .NET 2.0을 설치해야 한다는 오류가 발생할 수 있습니다.

이 문제는 .NET 4.0이 이전 .NET 버전의 일부 구성 요소를 설치하지 않기 때문에 발생합니다..NET 4.0의 설치는 누적되지 않으므로 .NET의 각 버전을 설치해야 합니다.

솔루션

Cisco Tidal Enterprise Scheduler에는 .NET 2.0만 필요합니다. .NET의 이전 버전 또는 이후 버전을 설치한 경우 .NET 2.0도 설치해야 합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems