목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

문제

이유

솔루션

관련 정보

소개

작업이 "종속성 대기 중" 상태로 유지되지 않도록 정의된 경우 자정에 상태를 건너뜁니다.이 문서에서는 이 문제의 해결 방법을 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

Tidal Enterprise Scheduler(TES) 5.3.1.144 이상에 대해 알고 있는 것이 좋습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 TES 5.3.1.144 이상을 기반으로 합니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

문제

"종속성 대기 중" 상태로 이월되지 않도록 정의된 작업은 자정에 건너뛰기 상태로 전환됩니다.

이유

이 동작은 버전 5.3.0(ENH# 12221)의 제품 개선 결과로서, 종속성이 충족되지 않고 그대로 유지되지 않은 경우 작업이 "생략" 상태로 전환되어야 했습니다.이것은 영원히 대기 상태에 머물러 있는 것에 대한 대안이었다.

솔루션

대기 상태의 모든 비-이월 작업에 대해 상태를 생략하도록 설정할지 여부를 나타내기 위해 sysval 109 옵션이 추가되었습니다.sysval_string은 건너뛴 경우(기본 동작)Y로 설정하거나, N으로 설정하여 현재 상태로 두어야 합니다.작업을 대체 상태로 전환하려면 이 시스템에 대한 정수 값으로 지정할 수 있으며 완료 상태 범위(예: >= 100)에 >=인 경우 이 값이 적용되도록 지정할 수 있습니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems