목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

문제

솔루션

관련 정보

소개

이 문서에서는 작업 출력을 캡처하지 않는 Cisco TES(Tidal Enterprise Scheduler) OS/400 어댑터의 문제를 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco Tidal Enterprise Scheduler

- OS/400 어댑터

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Tidal Enterprise Scheduler 버전 5.3.1 이상을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

문제

Cisco Tidal Enterprise Scheduler OS/400 Adapter는 출력이 표준 시스템 기본 출력 QEZJOBLOG로 이동하지 않고 대기열 이름에 JOBLOG가 포함되어야 하는 경우 작업 출력을 캡처할 수 없습니다.

솔루션

iSeries 사용자의 프로필에 대한 기본 출력 대기열을 QEZJOBLOG로 변경합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems