목차

소개

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

문제

솔루션

관련 정보

소개

이 문서에서는 더 이상 필요하지 않은 큐를 큐 창에서 삭제할 수 없는 이유에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Tidal Enterprise Scheduler를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제

연결된 작업 실행 레코드가 있으면 큐를 삭제할 수 없습니다.jobrun 테이블에는 쿼리 테이블에 대한 외래 키 관계가 포함됩니다.

솔루션

이 문제를 해결하려면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

- 대기열과 연결된 모든 작업 실행 레코드를 수동으로 제거합니다.

- Automatic Daily History Cleanup System Configuration 옵션을 선택하여 보존 기간이 만료되면 이러한 레코드를 자동으로 제거합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems