목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

문제

솔루션

관련 정보

소개

이 문서에서는 상담원/어댑터 중단 창이 제대로 표시되지 않고 달력의 Until 필드를 편집할 수 없는 문제의 해결 방법을 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1

- Tidal Client 버전 5.3.1에서 표시되는 상담원 또는 어댑터의 중단 창

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

문제

상담원/어댑터 중단 창이 제대로 표시되지 않으며 달력의 Until 필드를 편집할 수 없습니다.

솔루션

이는 Windows 7 또는 Windows 2008에서 실행되는 Tidal Client의 디스플레이 문제입니다. 이 문제를 해결하려면 XP 호환성 모드에서 Tidal Client를 실행하십시오. 이렇게 하려면 Tidal Client 바로 가기를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 속성을 선택합니다. 호환성 탭을 선택합니다. 호환성 모드에서 Windows XP 옵션을 선택합니다. 확인을 클릭하고 Tidal Client를 다시 시작합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems