목차

소개

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

문제

솔루션

관련 정보

소개

이 문서에서는 사용자가 Tidal Transaction Analyzer에서 이 DB2 오류를 수신할 때 수행할 단계를 설명합니다.

type initialize for 'IBM.Data.DB2.DB2Connection' threw an execption.

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

- Tidal Transaction Analyzer 1.9 이상

- IBM DB2

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

문제

DB2 클라이언트에서 오류가 수신되었습니다.

솔루션

다음 단계를 수행합니다.

1. DB2 클라이언트가 제대로 설치 및 구성되었는지 확인합니다.

2. DB2 클라이언트를 통해 DB2 데이터베이스에 연결할 수 있는지 확인합니다.

3. DB2 클라이언트가 32비트인지 확인합니다.

참고: 64비트 DB2 클라이언트를 실행하는 경우 Transaction Analyzer에서 작동하지 않습니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems