Cisco IOS Software 데이터 링크 스위칭 취약성 식별 및 완화

권고 사항 ID: cisco-amb-20110928-dlsw

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoAppliedMitigationBulletin/cisco-amb-20110928-dlsw

개정 1.0

2011년 9월 28일 16:00 UTC(GMT) 공개 릴리스의 경우

목차

Cisco의 대응

디바이스별 완화 및 식별

추가 정보

개정 이력

Cisco 보안 절차

관련 정보

Cisco의 대응

이 Applied Mitigation Bulletin은 PSIRT Security Advisory Cisco IOS Software Data-Link Switching Vulnerability에 대한 보충 문서로서 관리자가 Cisco 네트워크 장치에 구축할 수 있는 식별 및 완화 기술을 제공합니다.

취약성 특성

Cisco IOS Software에는 형식이 잘못된 DLSw(Data-Link Switching) 패킷을 처리할 때 취약성이 포함되어 있습니다. 이 취약성은 인증 없이, 그리고 최종 사용자 상호 작용 없이 원격으로 악용될 수 있습니다. 이 취약성을 성공적으로 악용하면 DoS(서비스 거부) 조건이 발생할 수 있습니다. 이 취약성을 악용하려는 시도가 반복되면 DoS 상태가 지속될 수 있습니다. 익스플로잇을 위한 공격 벡터는 IP 프로토콜 91 패킷을 통해 이루어집니다. 공격자는 스푸핑된 패킷을 사용하여 이 취약성을 악용할 수 있습니다.

이 취약성에는 CVE 식별자 CVE-2011-0945가 할당되었습니다.

취약성 개요

취약한 소프트웨어, 영향을 받지 않는 소프트웨어, 그리고 고정된 소프트웨어에 대한 정보는 PSIRT Security Advisory에서 확인할 수 있습니다. PSIRT Security Advisory는 다음 링크에서 확인할 수 있습니다. https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20110928-dlsw

완화 기법 개요

Cisco 디바이스는 이러한 취약성에 대한 몇 가지 대응책을 제공합니다. 관리자는 이러한 보호 방법을 인프라 디바이스 및 네트워크를 이동하는 트래픽에 대한 일반적인 보안 모범 사례로 고려하는 것이 좋습니다. 이 문서에서는 이러한 기술에 대한 개요를 제공합니다.

Cisco IOS Software는 다음 방법을 사용하여 효과적인 익스플로잇 방지 수단을 제공할 수 있습니다.

- iACL(Infrastructure Access Control Lists)

- 유니캐스트 RPF(Unicast Reverse Path Forwarding)

- IP 소스 가드(IPSG)

이러한 보호 메커니즘은 이 취약성을 악용하려는 패킷의 소스 IP 주소를 확인하고 필터링하고 삭제합니다.

유니캐스트 RPF의 올바른 구축 및 컨피그레이션은 스푸핑된 소스 IP 주소가 있는 패킷을 사용하는 공격에 대해 효과적인 보호 방법을 제공합니다. 유니캐스트 RPF는 가능한 한 모든 트래픽 소스에 가깝게 구축해야 합니다.

IPSG의 적절한 구축 및 구성은 액세스 레이어에서 스푸핑 공격을 효과적으로 방어합니다.

Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliance와 Cisco Catalyst 6500 Series 스위치 및 Cisco 7600 Series 라우터용 FWSM(Firewall Services Module)에서도 다음과 같은 방법으로 효과적인 익스플로잇 방지 수단을 제공할 수 있습니다.

- 트랜짓 액세스 제어 목록(tACL)

- 유니캐스트 RPF

이러한 보호 메커니즘은 이 취약성을 악용하려는 패킷의 소스 IP 주소를 확인하고 필터링하고 삭제합니다.

Cisco IOS NetFlow 레코드는 네트워크 기반 익스플로잇 시도에 대한 가시성을 제공할 수 있습니다.

Cisco IOS Software, Cisco ASA 및 Cisco FWSM 방화벽은 show 명령 출력에 표시되는 syslog 메시지 및 카운터 값을 통해 가시성을 제공할 수 있습니다.

위험 관리

조직은 이 취약성의 잠재적인 영향을 판단하기 위해 표준 위험 평가 및 완화 프로세스를 따르는 것이 좋습니다. 분류(Triage)란 성공 가능성이 가장 높은 프로젝트를 분류하고 노력을 우선 순위를 정하는 것을 말한다. Cisco는 조직이 정보 보안 팀을 위해 위험 기반 분류 기능을 개발하는 데 도움이 될 문서를 제공했습니다. 보안 취약성 알림에 대한 위험 분류 및 위험 분류 및 프로토타이핑은 조직이 반복 가능한 보안 평가 및 대응 프로세스를 개발하는 데 도움이 될 수 있습니다.

디바이스별 완화 및 식별

주의: 완화 기법의 효과는 제품 혼합, 네트워크 토폴로지, 트래픽 동작, 조직 임무 등과 같은 특정 고객 상황에 따라 달라집니다. 모든 컨피그레이션 변경과 마찬가지로, 변경 사항을 적용하기 전에 이 컨피그레이션의 영향을 평가합니다.

완화 및 식별에 대한 구체적인 정보를 다음 장치에 사용할 수 있습니다.

- Cisco IOS 라우터 및 스위치

- Cisco IOS NetFlow

- Cisco ASA 및 FWSM 방화벽

Cisco IOS 라우터 및 스위치

완화: 인프라 액세스 제어 목록

인프라 디바이스를 보호하고 직접 인프라 공격의 위험, 영향 및 효과를 최소화하기 위해 관리자는 인프라 장비에 전송된 트래픽의 정책 시행을 수행하기 위해 iACL(infrastructure access control list)을 구축하는 것이 좋습니다. 관리자는 기존 보안 정책 및 컨피그레이션에 따라 인프라 디바이스로 전송되는 승인된 트래픽만 명시적으로 허용하여 iACL을 구성할 수 있습니다. 인프라 디바이스를 최대한 보호하려면 구축된 iACL을 IP 주소가 구성된 모든 인터페이스의 인그레스 방향으로 적용해야 합니다. iACL 해결 방법은 공격이 신뢰할 수 있는 소스 주소에서 시작되는 경우 이 취약성에 대한 완벽한 보호를 제공할 수 없습니다.

iACL 정책은 영향을 받는 디바이스에 전송되는 IP 프로토콜 91의 무단 DLSw 패킷을 거부합니다. 다음 예에서 192.168.60.0/24은 영향을 받는 디바이스에서 사용하는 IP 주소 공간이며, 192.168.100.1의 호스트는 영향을 받는 디바이스에 액세스해야 하는 신뢰할 수 있는 소스로 간주됩니다. 모든 무단 트래픽을 거부하기 전에 라우팅 및 관리 액세스에 필요한 트래픽을 허용하도록 주의해야 합니다. 인프라 주소 공간은 가능한 경우 사용자 및 서비스 세그먼트에 사용되는 주소 공간과 구분되어야 합니다. 이 주소 지정 방법론을 사용하면 iACL의 구축 및 구축에 도움이 됩니다.

iACL에 대한 추가 정보는 코어 보호: Infrastructure Protection Access Control Lists에 있습니다.

ip access-list extended Infrastructure-ACL-Policy

!

!-- Include explicit permit statements for trusted sources

!-- that require access on the vulnerable protocol

!

permit 91 host 192.168.100.1 192.168.60.0 0.0.0.255

!

!-- The following vulnerability-specific access control entry

!-- (ACE) can aid in identification of attacks

!

deny 91 any 192.168.60.0 0.0.0.255

!

!-- Explicit deny ACE for traffic sent to addresses configured within

!-- the infrastructure address space

!

deny ip any 192.168.60.0 0.0.0.255

!

!-- Permit or deny all other Layer 3 and Layer 4 traffic in accordance

!-- with existing security policies and configurations

!

!-- Apply iACL to interfaces in the ingress direction

!

interface GigabitEthernet0/0

ip access-group Infrastructure-ACL-Policy in

인터페이스 액세스 목록으로 필터링하면 ICMP 도달 불가 메시지를 필터링된 트래픽의 소스로 다시 전송합니다. 이러한 메시지를 생성하면 디바이스에서 CPU 사용률이 증가하는 원치 않는 영향을 미칠 수 있습니다. Cisco IOS Software에서 ICMP 연결 불가능 생성은 기본적으로 500밀리초마다 하나의 패킷으로 제한됩니다. ICMP 연결 불가 메시지 생성은 인터페이스 컨피그레이션 명령 no ip unreachable을 사용하여 비활성화할 수 있습니다. ICMP 연결 불가능 속도 제한은 ip icmp rate-limit unreachable interval-in-ms 전역 구성 명령을 사용하여 기본값에서 변경할 수 있습니다.

완화: 스푸핑 보호

유니캐스트 역방향 경로 전달

이 문서에 설명된 취약성은 스푸핑된 IP 패킷으로 악용될 수 있습니다. 관리자는 스푸핑에 대한 보호 메커니즘으로 유니캐스트 RPF(Unicast Reverse Path Forwarding)를 구축하고 구성할 수 있습니다.

유니캐스트 RPF는 인터페이스 레벨에서 구성되며 확인 가능한 소스 IP 주소가 없는 패킷을 탐지하고 삭제할 수 있습니다. 관리자는 소스 IP 주소에 대한 적절한 반환 경로가 있는 경우 스푸핑된 패킷이 유니캐스트 RPF 지원 인터페이스를 통해 네트워크에 진입할 수 있으므로 완벽한 스푸핑 보호를 제공하기 위해 유니캐스트 RPF에 의존해서는 안 됩니다. 이 기능은 네트워크를 통과하는 합법적인 트래픽을 삭제할 수 있으므로 관리자는 이 기능을 구축하는 동안 적절한 유니캐스트 RPF 모드(느슨하거나 엄격함)가 구성되었는지 확인하는 것이 좋습니다. 엔터프라이즈 환경에서는 인터넷 에지와 사용자 지원 레이어 3 인터페이스의 내부 액세스 레이어에서 유니캐스트 RPF가 활성화될 수 있습니다.

추가 정보는 Unicast Reverse Path Forwarding Loose Mode 기능 가이드에 있습니다.

유니캐스트 RPF의 컨피그레이션 및 사용에 대한 자세한 내용은 Understanding Unicast Reverse Path Forwarding Applied Intelligence 백서를 참조하십시오.

IP Source Guard

IPSG(IP source guard)는 DHCP 스누핑 바인딩 데이터베이스 및 수동으로 구성된 IP 소스 바인딩을 기반으로 패킷을 필터링하여 라우팅되지 않은 레이어 2 인터페이스의 IP 트래픽을 제한하는 보안 기능입니다. 관리자는 IPSG를 사용하여 소스 IP 주소 및/또는 MAC 주소를 위조하여 패킷을 스푸핑하려고 시도하는 공격자의 공격을 방지할 수 있습니다. IPSG를 올바르게 구축하고 구성하면 엄격한 모드 유니캐스트 RPF와 결합하여 이 문서에 설명된 취약성에 대한 가장 효과적인 스푸핑 보호 방법을 제공합니다.

IPSG 구축 및 컨피그레이션에 대한 추가 정보는 DHCP 기능 및 IP 소스 가드 구성에 있습니다.

식별: 인프라 액세스 제어 목록

관리자가 인터페이스에 iACL을 적용한 후 show ip access-lists 명령은 iACL이 적용된 인터페이스에서 필터링된 IP 프로토콜 91의 DLSw 패킷 수를 식별합니다. 관리자는 필터링된 패킷을 조사하여 이 취약성을 악용하려는 시도인지 확인해야 합니다. show ip access-lists Infrastructure-ACL-Policy의 출력 예는 다음과 같습니다.

router#show ip access-lists Infrastructure-ACL-Policy

Extended IP access list Infrastructure-ACL-Policy

10 permit 91 host 192.168.100.1 192.168.60.0 0.0.0.255

20 deny 91 any 192.168.60.0 0.0.0.255 (8 matches)

30 deny ip any 192.168.60.0 0.0.0.255

router#

앞의 예에서 액세스 목록 Infrastructure-ACL-Policy는 8개의 DLSw 패킷을 액세스 제어 목록 엔트리 라인 20에 대한 IP 프로토콜 91

ACE 카운터 및 syslog 이벤트를 사용한 인시던트 조사에 대한 자세한 내용은 Identifying Incidents Using Firewall and IOS Router Syslog Events Applied Intelligence 백서를 참조하십시오.

관리자는 ACE 카운터 적중과 같은 특정 조건이 충족될 때 Embedded Event Manager를 사용하여 계측을 제공할 수 있습니다. 보안 컨텍스트의 Embedded Event Manager Applied Intelligence 백서에서는 이 기능 사용 방법에 대한 추가 세부 정보를 제공합니다.

ID: 액세스 목록 로깅

log and log-input ACL(access control list) 옵션을 사용하면 특정 ACE와 일치하는 패킷이 로깅됩니다. log-input 옵션은 패킷 소스 및 목적지 IP 주소와 포트 외에 인그레스 인터페이스의 로깅을 활성화합니다.

주의: 액세스 제어 목록 로깅은 CPU를 많이 사용할 수 있으므로 각별한 주의를 기울여 사용해야 합니다. ACL 로깅의 CPU 영향을 제어하는 요소는 로그 생성, 로그 전송, 로그 지원 ACE와 일치하는 패킷을 전달하는 프로세스 스위칭입니다.

Cisco IOS Software의 경우 ip access-list logging interval in-ms 명령은 ACL 로깅에 의해 유발되는 프로세스 전환의 효과를 제한할 수 있습니다. logging rate-limit rate-per-second [except loglevel] 명령은 로그 생성 및 전송의 영향을 제한합니다.

ACL 로깅의 CPU 영향은 Supervisor Engine 720 또는 Supervisor Engine 32를 사용하는 Cisco Catalyst 6500 Series 스위치와 Cisco 7600 Series 라우터의 하드웨어에서 최적화된 ACL 로깅을 사용하여 해결할 수 있습니다.

ACL 로깅의 컨피그레이션 및 사용에 대한 자세한 내용은 ACL 로깅 적용 인텔리전스 이해 백서를 참조하십시오.

식별: 유니캐스트 역방향 경로 전달을 사용하는 스푸핑 보호

네트워크 인프라 전체에 유니캐스트 RPF가 올바르게 배포 및 구성된 경우 관리자는 show cef interface type slot/port internal, show ip interface, show cef drop, show ip cef switching statistics 기능 및 show ip traffic 명령을 사용하여 유니캐스트 RPF가 삭제한 패킷 수를 식별할 수 있습니다.

참고: Cisco IOS Software Release 12.4(20)T부터 show ip cef switching 명령이 show ip cef switching statistics 기능으로 대체되었습니다.

참고: show 명령은 | regex 시작 및 show 명령 | include regex 명령 수정자는 다음 예에서 사용되므로 원하는 정보를 보기 위해 관리자가 구문 분석해야 하는 출력의 양을 최소화합니다. 명령 수정자에 대한 자세한 내용은 Cisco IOS Configuration Fundamentals 명령 참조의 show 명령 섹션에 있습니다.

router#show cef interface GigabitEthernet 0/0 internal | include drop

ip verify: via=rx (allow default), acl=0, drop=7, sdrop=0

router#

참고: show cef interface type slot/port internal은 CLI에서 완전히 입력해야 하는 숨겨진 명령입니다. 명령 완료를 사용할 수 없습니다.

router#show ip interface GigabitEthernet 0/0 | begin verify

IP verify source reachable-via RX, allow default, allow self-ping

7 verification drops

0 suppressed verification drops

router#

router#show cef drop

CEF Drop Statistics

Slot  Encap_fail  Unresolved Unsupported    No_route      No_adj  ChkSum_Err

RP            27           0           0           7           0           0

router#

router#show ip cef switching statistics feature

IPv4 CEF input features:

Path   Feature                Drop    Consume       Punt  Punt2Host Gave route

RP PAS uRPF                      7          0          0          0          0

Total                            7          0          0          0          0

--      CLI Output Truncated       --

router#

router#show ip traffic | include RPF

7 no route,  7 unicast RPF, 0 forced drop

router#

앞의 show cef drop, show ip cef switching statistics feature, show ip traffic examples에서 Unicast RPF는 Cisco Express Forwarding의 Forwarding Information Base 내에서 IP 패킷의 소스 주소를 확인할 수 없기 때문에 유니캐스트 RPF가 구성된 모든 인터페이스에서 전역적으로 수신한 7개 IP 패킷을 삭제했습니다.

Cisco IOS NetFlow

식별: NetFlow 레코드를 사용한 트래픽 흐름 식별

관리자는 Cisco IOS 라우터 및 스위치에서 Cisco IOS NetFlow를 구성하여 취약성을 악용하려는 시도일 수 있는 트래픽 흐름을 식별할 수 있도록 지원할 수 있습니다. 관리자는 플로우를 조사하여 취약성을 악용하려는 시도인지 또는 올바른 트래픽 플로우인지 확인하는 것이 좋습니다.

router#show ip cache flow

IP packet size distribution (90784136 total packets):

1-32   64   96  128  160  192  224  256  288  320  352  384  416  448  480

.000 .698 .011 .001 .004 .005 .000 .004 .000 .000 .003 .000 .000 .000 .000

512  544  576 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 4608

.000 .001 .256 .000 .010 .000 .000 .000 .000 .000 .000

IP Flow Switching Cache, 4456704 bytes

1885 active, 63651 inactive, 59960004 added

129803821 ager polls, 0 flow alloc failures

Active flows timeout in 30 minutes

Inactive flows timeout in 15 seconds

IP Sub Flow Cache, 402056 bytes

0 active, 16384 inactive, 0 added, 0 added to flow

0 alloc failures, 0 force free

1 chunk, 1 chunk added

last clearing of statistics never

Protocol         Total    Flows   Packets Bytes  Packets Active(Sec) Idle(Sec)

--------         Flows     /Sec     /Flow  /Pkt     /Sec     /Flow     /Flow

TCP-Telnet    11393421      2.8         1    48      3.1       0.0       1.4

TCP-FTP            236      0.0        12    66      0.0       1.8       4.8

TCP-FTPD            21      0.0     13726  1294      0.0      18.4       4.1

TCP-WWW          22282      0.0        21  1020      0.1       4.1       7.3

TCP-X              719      0.0         1    40      0.0       0.0       1.3

TCP-BGP              1      0.0         1    40      0.0       0.0      15.0

TCP-Frag         70399      0.0         1   688      0.0       0.0      22.7

TCP-other     47861004     11.8         1   211     18.9       0.0       1.3

UDP-DNS            582      0.0         4    73      0.0       3.4      15.4

UDP-NTP         287252      0.0         1    76      0.0       0.0      15.5

UDP-other       310347      0.0         2   230      0.1       0.6      15.9

ICMP             11674      0.0         3    61      0.0      19.8      15.5

IPv6INIP            15      0.0         1  1132      0.0       0.0      15.4

GRE                  4      0.0         1    48      0.0       0.0      15.3

Total:        59957957     14.8         1   196     22.5       0.0       1.5

SrcIf         SrcIPaddress    DstIf         DstIPaddress    Pr SrcP DstP  Pkts

Gi0/0         192.168.10.201  Gi0/1         192.168.60.102  5B 0000 0000    11

Gi0/0         192.168.11.54   Gi0/1         192.168.60.158  5B 0000 0000     8

Gi0/1         192.168.150.60  Gi0/0         10.89.16.226    06 0016 12CA     1

Gi0/0         192.168.10.17   Gi0/1         192.168.60.97   5B 0000 0000     2

Gi0/0         10.88.226.1     Gi0/1         192.168.202.22  11 007B 007B     1

Gi0/0         10.89.16.226    Gi0/1         192.168.150.60  06 12CA 0016     1

router#

앞의 예에서 DLSw에 대한 플로우는 여러 개입니다. IP 프로토콜 91(16진수 값 5B).

이 트래픽은 영향을 받는 디바이스에서 사용하는 192.168.60.0/24 주소 블록 내의 주소로 전송됩니다. 이러한 흐름의 패킷은 스푸핑될 수 있으며 이 취약성을 악용하려는 시도를 나타낼 수 있습니다. 관리자는 이러한 플로우를 IP 프로토콜 91에서 전송된 DLSw 트래픽에 대한 기준 사용률과 비교하고, 이러한 플로우가 신뢰할 수 없는 호스트 또는 네트워크에서 제공되는지 확인하기 위해 해당 플로우를 조사하는 것이 좋습니다.

IP 프로토콜 91(16진수 값 5B)에서 DLSw 패킷에 대한 트래픽 흐름만 보려면 명령 show ip cache flow를 사용합니다 | include SrcIf|_5B_는 여기에 표시된 대로 관련 IP 프로토콜 91 NetFlow 레코드를 표시합니다.

router#show ip cache flow | include SrcIf|_5B_

SrcIf         SrcIPaddress     DstIf         DstIPaddress    Pr SrcP DstP  Pkts

Gi0/0         192.168.12.110   Gi0/1         192.168.60.163  5B 0000 0000    11

Gi0/0         192.168.11.230   Gi0/1         192.168.60.20   5B 0000 0000    13

Gi0/0         192.168.11.131   Gi0/1         192.168.60.245  5B 0000 0000     7

router#

Cisco ASA 및 FWSM 방화벽

완화: 통과 액세스 제어 목록

인터넷 연결 지점, 파트너 및 공급업체 연결 지점 또는 VPN 연결 지점이 포함될 수 있는 인그레스 액세스 지점에서 네트워크로 들어오는 트래픽으로부터 네트워크를 보호하려면 관리자가 tACL을 구축하여 정책 적용을 수행하는 것이 좋습니다. 관리자는 승인 받은 트래픽만 인그레스 액세스 포인트에서 네트워크에 들어가도록 명시적으로 허용하거나 기존 보안 정책 및 컨피그레이션에 따라 인증 받은 트래픽이 네트워크를 통과하도록 허용하여 tACL을 구성할 수 있습니다. tACL 해결 방법은 공격이 신뢰할 수 있는 소스 주소에서 시작되는 경우 이 취약성에 대한 완벽한 보호를 제공할 수 없습니다.

tACL 정책은 영향을 받는 디바이스에 전송되는 IP 프로토콜 91의 무단 DLSw 패킷을 거부합니다. 다음 예에서 192.168.60.0/24은 영향을 받는 디바이스에서 사용하는 IP 주소 공간이며, 192.168.100.1의 호스트는 영향을 받는 디바이스에 액세스해야 하는 신뢰할 수 있는 소스로 간주됩니다. 모든 무단 트래픽을 거부하기 전에 라우팅 및 관리 액세스에 필요한 트래픽을 허용하도록 주의해야 합니다.

tACL에 대한 추가 정보가 트랜짓 액세스 제어 목록: 에지에서 필터링에 있습니다.

!

!-- Include explicit permit statements for trusted sources

!-- that require access on the vulnerable protocol

!

access-list tACL-Policy extended permit 91 host 192.168.100.1

192.168.60.0 255.255.255.0

!

!-- The following vulnerability-specific access control entry

!-- (ACE) can aid in identification of attacks

!

access-list tACL-Policy extended deny 91 any 192.168.60.0 255.255.255.0

!

!-- Permit or deny all other Layer 3 and Layer 4 traffic in accordance

!-- with existing security policies and configurations

!

!-- Explicit deny for all other IP traffic

!

access-list tACL-Policy extended deny ip any any

!

!-- Apply tACL to interface(s) in the ingress direction

!

access-group tACL-Policy in interface outside

완화: 유니캐스트 역방향 경로 전달을 사용한 스푸핑 보호

이 문서에 설명된 취약성은 스푸핑된 IP 패킷으로 악용될 수 있습니다. 관리자는 스푸핑에 대한 보호 메커니즘으로 유니캐스트 RPF를 구축하고 구성할 수 있습니다.

유니캐스트 RPF는 인터페이스 레벨에서 구성되며 확인 가능한 소스 IP 주소가 없는 패킷을 탐지하고 삭제할 수 있습니다. 관리자는 소스 IP 주소에 대한 적절한 반환 경로가 있는 경우 스푸핑된 패킷이 유니캐스트 RPF 지원 인터페이스를 통해 네트워크에 진입할 수 있으므로 완벽한 스푸핑 보호를 제공하기 위해 유니캐스트 RPF에 의존해서는 안 됩니다. 엔터프라이즈 환경에서는 인터넷 에지와 사용자 지원 레이어 3 인터페이스의 내부 액세스 레이어에서 유니캐스트 RPF가 활성화될 수 있습니다.

유니캐스트 RPF의 컨피그레이션 및 사용에 대한 자세한 내용은 Cisco Security Appliance Command Reference for ip verify reverse-path 및 Understanding Unicast Reverse Path Forwarding Applied Intelligence 백서를 참조하십시오.

식별: 통과 액세스 제어 목록

인터페이스에 tACL이 적용된 후 관리자는 show access-list 명령을 사용하여 필터링된 IP 프로토콜 91의 DLSw 패킷 수를 식별할 수 있습니다. 관리자는 필터링된 패킷을 조사하여 이 취약성을 악용하려는 시도인지 확인하는 것이 좋습니다. show access-list tACL-Policy의 출력 예는 다음과 같습니다.

firewall#show access-list tACL-Policy

access-list tACL-Policy; 3 elements

access-list tACL-Policy line 1 extended permit 91 host 192.168.100.1

192.168.60.0 255.255.255.0 (hitcnt=34)

access-list tACL-Policy line 2 extended deny 91 any

192.168.60.0 255.255.255.0 (hitcnt=6)

access-list tACL-Policy line 3 extended deny ip any any (hitcnt=8)

firewall#

앞의 예에서 액세스 목록 tACL-Policy는 신뢰할 수 없는 호스트 또는 네트워크로부터 수신한 IP 프로토콜 91의 6개의 DLSw 패킷을 삭제했습니다. 또한 syslog 메시지 106023은 소스 및 목적지 IP 주소, 소스 및 목적지 포트 번호, 거부된 패킷에 대한 IP 프로토콜을 포함하는 중요한 정보를 제공할 수 있습니다.

식별: 방화벽 액세스 목록 Syslog 메시지

log 키워드가 없는 ACE(액세스 제어 항목)에 의해 거부된 패킷에 대해 방화벽 syslog 메시지 106023이 생성됩니다. 이 syslog 메시지에 대한 추가 정보는 Cisco ASA 5500 Series System Log Message, 8.2 - 106023에 있습니다.

Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliance용 syslog 구성에 대한 정보는 Monitoring - Configuring Logging에 있습니다. Cisco Catalyst 6500 Series 스위치 및 Cisco 7600 Series 라우터에 대한 FWSM의 syslog 구성에 대한 정보는 Monitoring the Firewall Services Module에 있습니다.

다음 예에서는 show logging | grep regex 명령은 방화벽의 로깅 버퍼에서 syslog 메시지를 추출합니다. 이러한 메시지는 본 문서에 설명된 취약성을 악용하려는 잠재적 시도를 나타낼 수 있는 거부된 패킷에 대한 추가 정보를 제공합니다. 로깅된 메시지에서 특정 데이터를 검색하기 위해 grep 키워드와 다른 정규식을 사용할 수 있습니다.

정규식 구문에 대한 추가 정보는 정규식 만들기에 있습니다.

firewall#show logging | grep 106023

Sep 28 2011 01:10:31: %ASA-4-106023: Deny protocol 91 src outside:192.0.2.18

dst inside:192.168.60.191 by access-group "tACL-Policy"

Sep 28 2011 01:10:31: %ASA-4-106023: Deny protocol 91 src outside:192.0.2.200

dst inside:192.168.60.33 by access-group "tACL-Policy"

Sep 28 2011 01:10:31: %ASA-4-106023: Deny protocol 91 src outside:192.0.2.99

dst inside:192.168.60.240 by access-group "tACL-Policy"

firewall#

앞의 예에서 tACL tACL 정책에 대해 로깅된 메시지는 영향을 받는 디바이스에 할당된 주소 블록에 전송되는 IP 프로토콜 91에 대한 스푸핑된 DLSw 패킷을 잠재적으로 보여줍니다.

ASA 보안 어플라이언스용 syslog 메시지에 대한 추가 정보는 Cisco ASA 5500 Series System Log Messages, 8.2에 있습니다. FWSM용 syslog 메시지에 대한 추가 정보는 Catalyst 6500 Series Switch 및 Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Logging System Log Messages에 있습니다.

syslog 이벤트를 사용한 인시던트 조사에 대한 자세한 내용은 Identifying Incidents Using Firewall and IOS Router Syslog Events Applied Intelligence 백서를 참조하십시오.

식별: 유니캐스트 역방향 경로 전달을 사용하는 스푸핑 보호

유니캐스트 RPF에서 거부된 패킷에 대해 방화벽 syslog 메시지 106021이 생성됩니다. 이 syslog 메시지에 대한 추가 정보는 Cisco ASA 5500 Series System Log Message, 8.2 - 106021에 있습니다.

Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliance용 syslog 구성에 대한 정보는 Monitoring - Configuring Logging에 있습니다. Cisco Catalyst 6500 Series 스위치 및 Cisco 7600 Series 라우터에 대한 FWSM의 syslog 구성에 대한 정보는 Monitoring the Firewall Services Module에 있습니다.

다음 예에서는 show logging | grep regex 명령은 방화벽의 로깅 버퍼에서 syslog 메시지를 추출합니다. 이러한 메시지는 본 문서에 설명된 취약성을 악용하려는 잠재적 시도를 나타낼 수 있는 거부된 패킷에 대한 추가 정보를 제공합니다. 로깅된 메시지에서 특정 데이터를 검색하기 위해 grep 키워드와 다른 정규식을 사용할 수 있습니다.

정규식 구문에 대한 추가 정보는 정규식 만들기에 있습니다.

firewall#show logging | grep 106021

Sep 28 2011 02:00:23: %ASA-1-106021: Deny protocol 91 reverse path check from

192.168.60.1 to 192.168.60.191 on interface outside

Sep 28 2011 02:00:23: %ASA-1-106021: Deny protocol 91 reverse path check from

192.168.60.1 to 192.168.60.33 on interface outside

다음 예와 같이 show asp drop 명령은 유니캐스트 RPF 기능이 삭제한 패킷의 수를 식별할 수도 있습니다.

firewall#show asp drop frame rpf-violated

Reverse-path verify failed                          16

firewall#

앞의 예에서 Unicast RPF는 Unicast RPF가 구성된 인터페이스에서 수신된 16개의 패킷을 삭제했습니다. 출력이 없으면 방화벽의 유니캐스트 RPF 기능에서 패킷을 삭제하지 않았음을 나타냅니다.

가속화된 보안 경로 삭제 패킷 또는 연결 디버깅에 대한 자세한 내용은 Cisco Security Appliance Command Reference for show asp drop을 참조하십시오.

추가 정보

이 문서는 "있는 그대로" 제공되며, 상품성 또는 특정 사용에 대한 적합성의 보증을 포함하여 어떤 종류의 보장 또는 보증도 의미하지 않습니다. 문서 또는 문서에 링크된 자료의 정보를 사용하는 것은 귀하의 책임입니다. CISCO RESERVES THE RIGHT TO CHANGE OR UPDATE THIS DOCUMENT AT ANY TIME.

개정 이력

개정 1.0

2011년 9월 28일

초기 공개

Cisco 보안 절차

Cisco 제품의 보안 취약성 보고, 보안 사고에 대한 지원 요청, Cisco의 보안 정보 수신을 위한 등록 등에 대한 자세한 내용은 Cisco의 전 세계 웹 사이트(https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/resources/security_vulnerability_policy.html)에서 확인할 수 있습니다. 여기에는 Cisco 보안 알림과 관련된 언론 문의에 대한 지침이 포함됩니다. 모든 Cisco 보안 권고 사항은 http://www.cisco.com/go/psirt에서 확인할 수 있습니다.

관련 정보

- Cisco Applied Mitigation 게시판

- Cisco 보안 인텔리전스 운영

- Cisco Security IntelliShield Alert Manager Service

- Cisco IOS 디바이스를 강화하는 Cisco 가이드

- Cisco IOS NetFlow - 홈 페이지(Cisco.com)

- Cisco IOS NetFlow 백서

- NetFlow 성능 분석

- Cisco 네트워크 기반 보호 백서

- Cisco Network Foundation Protection 프레젠테이션

- 보안 중심의 IP 주소 지정 방식

- Cisco 방화벽 제품 - 홈 페이지 Cisco.com

- 인터넷 서비스 공급자를 위한 유니캐스트 역방향 경로 전달 개선 사항

- CVE(Common Vulnerabilities and Exposures)