목차

소개

TANDBERG EX90을 벽면에 장착할 수 있습니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence System EX90과 관련이 있습니다.

Q. TANDBERG EX90을 벽면에 장착할 수 있습니까?

A. 아니요. TANDBERG EX90은 벽면 장착이 불가능합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems