목차

소개

TANDBERG 코덱을 사용하여 1080p를 사용하여 전화를 걸 때 시스템 정보가 1920*1088픽셀로 표시되는 이유는 무엇입니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence System Codec C90, Cisco TelePresence System Codec C60, Cisco TelePresence System Codec C40 및 Cisco TelePresence System EX90 제품에 대해 다룹니다.

Q. TANDBERG 코덱을 사용하여 1080p를 사용하여 전화를 걸 때 시스템 정보가 1920*1088픽셀로 표시되는 이유는 무엇입니까?

A. 이 응답은 다음 제품에 유효합니다.

TANDBERG EX90

TANDBERG Codec C20

TANDBERG Codec C40

TANDBERG Codec C60

TANDBERG Codec C90

1080p는 1920*1080픽셀입니다.그러나 이미지의 코드를 지정하려면 해상도를 16으로 분할해야 합니다. 그림은 코딩될 때 16*16픽셀의 매크로 블록으로 나누어져 1920*1080 대신 1920*1088의 해상도를 받게 됩니다.

참고:코덱은 코딩된 이미지의 아래쪽에 8개의 블랙라인을 추가합니다.이 선은 원거리의 끝에서 다시 제거됩니다.이 작업을 수행하는 데 스케일링이 사용되지 않습니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems