목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

전원 공급 장치 상태 확인

소개

이 문서에서는 TelePresence EX90 시스템의 전원 공급 장치 장애를 식별하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 CTS-EX90-K9를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

전원 공급 장치 상태 확인

전원 공급 장치 장애가 발생하면 TelePresence EX90 시스템의 전원이 켜지지 않는 원인이 될 수 있습니다.

EX90 시스템이 전원 공급 장치에 연결되어 있고 전원 공급 장치가 전원에 연결되어 있으면 전원 공급 장치의 LED의 색을 확인합니다.전원 공급 장치가 정상적으로 작동하는 경우 다음 이미지와 같이 파란색 LED가 표시됩니다.

전원 공급 장치에 장애가 발생한 경우 다음 이미지와 같이 전원 공급 장치에 파란색 LED가 켜지지 않습니다.