목차

소개

Internet Explorer를 사용할 때 시스템의 텔넷 아이콘을 클릭하면 "웹 페이지를 표시할 수 없음" 오류가 발생하는 이유는 무엇입니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence Management Suite와 관련된 것입니다.

Q. Internet Explorer를 사용할 때 시스템의 텔넷 아이콘을 클릭하면 "웹 페이지를 표시할 수 없음" 오류가 발생하는 이유는 무엇입니까?

A. Microsoft에서 Internet Explorer에서 텔넷 URL을 여는 기능을 사용하지 않도록 설정했기 때문에 Internet Explorer를 TMS의 웹 브라우저로 사용할 때 이 기능을 사용할 수 없습니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems