목차

소개

Windows 서버에서 TMS를 설치하려면 어떤 버전의 .NET 및 IIS가 필요합니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence Management Suite와 관련이 있습니다.

Q. Windows 서버에서 TMS를 설치하려면 어떤 버전의 .NET 및 IIS가 필요합니까?

A. 설치 프로세스의 일환으로 각 버전의 TMS는 서버에 올바른 버전의 .NET 및 IIS가 설치되어 있는지 자동으로 확인합니다.

- TMS 버전 12.0 이상에는 .NET 버전 3.5가 필요합니다.

- TMS 버전 11.5~11.9에는 .NET v2.0이 필요합니다.

- TMS 버전 9.0 ~ 11.1에는 .NET 1.1이 필요합니다.

서버에 없는 경우 TMS 버전 12를 설치하기 전에 .NET 3.5를 설치해야 합니다. .NET 3.5 설치 프로그램은 TMS CD에 있습니다.

이전 버전의 경우 TMS 설치 관리자가 .NET 1.1 또는 .NET 2.0을 설치합니다(없는 경우).

IIS 버전이 Windows 운영 체제에 연결되어 있습니다.

- Windows 2008에는 IIS7이 있습니다.

- Windows 2003에는 II6이 있음

- Windows 2000에 IIS5 있음

TMS 설치 프로그램은 IIS가 설치 과정에서 설치되어 있는지 확인하고 현재 서버에 설치되어 있지 않으면 IIS가 자동으로 설치됩니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems