목차

소개

TMS에 로그인할 때 HTTPS를 사용할 수 있습니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence Management Suite와 관련이 있습니다.

Q. TMS에 로그인할 때 HTTPS를 사용할 수 있습니까?

A. 기본적으로 HTTPS는 TMS에서 활성화되지 않습니다.TMS에서 HTTPS를 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 TANDBERG Secure Management 문서를 참조하십시오.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems