목차

개요

새로운 기능

결함

해결된 결함

알려진 결함

개요

PX(Partner Experience) Cloud는 Cisco 파트너가 시스코 및 고객과 만날 수 있는 포털로 통합 대시보드, 파트너 오퍼, 학습 자료 등이 있습니다. PX Cloud를 통해 파트너는 고객의 CX Cloud 정보에 액세스하여 서비스 오퍼링을 확장할 수 있는 기회를 식별할 수 있습니다. 또한 PX Cloud는 파트너가 Cisco의 통찰력을 고객 성공 사례 툴에 통합할 수 있는 포괄적인 API 집합을 제공합니다.

온보딩 후 PX Cloud(PX 클라우드)로 이동하고 CCO(Cisco ID) 자격 증명을 사용하여 로그인합니다.

새로운 기능

2023년 8월 릴리스에서는 새로운 PX 클라우드 기능을 사용할 수 없습니다.

결함

해결된 결함

이 섹션에서는 이 릴리스의 해결된 결함을 간략하게 설명합니다.

식별자

헤드라인

CSCwf84131

이전에 PX Cloud에서 피드백 양식에서 Cisco가 이 피드백에 대해 연락 가능한 확인란을 선택한 경우 오류가 표시되었습니다. 이 문제는 해결되었으며 더 이상 오류가 표시되지 않습니다.

CSCwf88937

이전에 PX Cloud에서 읽기 전용 액세스 권한을 가진 사용자가 게시되지 않은 Ask-the-Expert 또는 Accelerator 제품을 열려고 시도할 때 오류가 표시되었습니다. 이 문제가 해결되었으며 오류가 더 이상 표시되지 않습니다.

CSCwf90362

이전에 PX Cloud에서 Admin Settings(관리 설정)로 이동할 때 탐색이 발생한 타일 이름 대신 Back to Portal(포털로 돌아가기)이 간헐적으로 표시되었습니다. breadcrumb에서 예상대로 적절한 타일 이름을 표시하도록 이 문제가 해결되었습니다.

알려진 결함

이 릴리스에 대해 알려진 결함이 없습니다.