목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

PA-A3 아키텍처

show interface atm 명령을 사용하는 입력 오류

show controllers atm 명령을 사용하는 입력 오류

show interface atm 명령을 사용하는 출력 오류

Cisco TAC에 인터페이스 오류 보고

관련 정보

소개

Cisco는 7500 및 7200 시리즈 라우터용 ATM 포트 어댑터 3개를 제공합니다.PA-A3 포트 어댑터는 가상 회로의 대역폭을 제어하기 위해 트래픽 셰이핑을 구현해야 하는 WAN 링크에서 사용하도록 설계되었습니다.

PA-A3는 ATM Deluxe 또는 Enhanced PA라고도 합니다.show diag 또는 show interface atm 명령을 사용하여 PA-A3 포트 어댑터가 있는지 확인할 수 있습니다.예를 들어 show interface atm 명령을 사용할 때 다음 출력을 볼 수 있습니다.

router#show interface atm1/0/0

ATM1/0/0 is up, line protocol is up

Hardware is cyBus ENHANCED ATM PA

MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 44209 Kbit, DLY 190 usec,

reliability 255/255, load 1/255

Encapsulation ATM, loopback not set, keepalive not set

Encapsulation(s): AAL5 AAL3/4

4096 maximum active VCs, 1 current VCCs

VC idle disconnect time: 300 seconds

Last input never, output 00:03:14, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

8 packets input, 743 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

5 packets output, 560 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffers copied, 0 interrupts, 0 failures

이 문서에서는 show interface atm 명령의 출력에 표시되는 PA-A3 입력 및 출력 오류 카운터가 무엇을 의미하는지 설명합니다.이러한 오류가 증가하면 신뢰성 카운터에 영향을 주며, 이는 패킷이 성공적으로 전송되거나 수신될 가능성을 나타냅니다.값은 255의 분수로 표현되며, 값은 255로, 완전히 신뢰할 수 있는 링크를 나타냅니다.

router#show interface atm 10/1/0

ATM10/1/0 is up, line protocol is up

Hardware is cyBus ENHANCED ATM PA

MTU 1500 bytes, sub MTU 1500, BW  149760 Kbit, DLY 80 usec,

reliability 249/255, txload 1/255, rxload 1/255

[snip]

신뢰성은 다음 공식을 사용하여 계산됩니다.

reliability = number of errors / number of total frames

show interface 출력에는 평균 안정성이 표시됩니다.자세한 내용은 show interfaces 명령 출력의 초당 비트 정의 이해(비트/초)를 참조하십시오.

참고: ATM 라우터 인터페이스에서 입력 삭제를 트러블슈팅하는 방법에 대한 자세한 내용은 ATM 라우터 인터페이스의 입력 삭제 트러블슈팅을 참조하십시오.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

PA-A3 아키텍처

PA-A3는 ATMizer II 세그멘테이션 및 리어셈블리(SAR) 칩을 사용합니다.show controllers atm 명령의 출력에 SAR의 이름이 표시됩니다(다음 예).

7200-2#show controller atm 3/0

Interface ATM3/0 is up

Hardware is ENHANCED ATM PA - DS3 (45Mbps)

Lane client mac address is 0030.7b1e.9054

Framer is PMC PM7345 S/UNI-PDH, SAR is LSI ATMIZER II

Firmware rev: G119, Framer rev: 1, ATMIZER II rev: 3

idb=0x61499630, ds=0x6149E9C0, vc=0x614BE940

slot 3, unit 2, subunit 0, fci_type 0x005B, ticks 73495

400 rx buffers: size=512, encap=64, trailer=28, magic=4

Curr Stats:

rx_cell_lost=0, rx_no_buffer=0, rx_crc_10=0

rx_cell_len=0, rx_no_vcd=0, rx_cell_throttle=0, tx_aci_err=0

[snip]

라우터는 셀 또는 리어셈블된 패킷을 다양한 메모리 위치에 저장합니다.PA-A3의 물리적 와이어에서 수신될 때 경로 비트가 받는 것을 설명하기 위해 다이어그램을 사용하여 이 프로세스를 자세히 살펴봅니다.

1. 셀이 도착하면 프레임 칩은 48바이트 셀을 4개 포함할 수 있는 FIFO(first-in-first-out) 메모리에 셀을 저장합니다.

2. 그런 다음 셀이 ATMizer SAR 셀 버퍼로 이동하며, 이 버퍼는 4MB 전송(Tx) 및 4MB 수신(Rx) 온보드 메모리 또는 로컬 정적 SRAM(random-access memory)으로 구성됩니다.

3. 이때 셀은 PA-A3의 하드웨어 버전에 따라 다른 경로를 사용합니다.

- 하드웨어 버전 1.0을 사용하는 PA-A3는 온보드 SRAM을 추가 셀 스토리지로만 사용하며, PCI(Peripheral Component Interconnect)를 통해 셀을 VIP(Versatile Interface Processor) 또는 NPE(Network Processing Engine) 호스트 메모리로 전달하여 리어셈블합니다.

- 하드웨어 수정 버전 2.0에서는 PA-A3가 호스트 메모리 대신 자체 메모리의 셀을 리어셈블합니다.

다시 말해, 개정 2.0은 프레임 모드를 사용하고 포트 어댑터에서 호스트 메모리로 패킷을 전송하는 반면, 수정 버전 1.0은 셀 모드를 사용하고 셀을 호스트 메모리로 전송합니다.

PA-A3의 하드웨어 버전을 확인하려면 show diag 명령을 사용합니다.

router#show diag

PA Bay 1 Information:

ENHANCED ATM OC3 MM PA, 1 ports

EEPROM format version 1

HW rev 2.00, Board revision A0

Serial number: 11535651  Part number: 73-2430-04

show interface atm 명령을 사용하는 입력 오류

경우에 따라 수신 셀을 삭제하거나 손상시킬 수 있으며, 이로 인해 show interface atm 명령의 출력에 표시되는 입력 오류가 발생합니다.이 표에서는 각 입력 오류 카운터가 의미하는 바를 설명합니다.

오류

설명

overrun

SAR 버퍼가 없어 프레임머의 FIFO 메모리가 오버실행되는 횟수입니다.

frame

프레임에서 FIFO를 실행할 때 셀이 잘못되었거나 삭제되는 횟수입니다.

abort

마이크로코드 레벨에서 셀 제한으로 인해 발생한 패킷 삭제 수로 프레이밍 오버런을 줄입니다.

ignored

패킷 메모리 버퍼를 사용할 수 없거나 포트 어댑터 마이크로코드가 가상 회로(VC)를 제한하여 새 패킷 수락을 중지했기 때문에 삭제된 패킷 수입니다.고속 ATM 인터페이스에서 더 느린 아웃바운드 인터페이스를 제공할 때 수신 호스트 버퍼가 찰 수 있습니다.

no buffer

많은 수의 느린 VC를 통해 패킷을 전송할 때 ATM 인터페이스가 전송 SAR 버퍼에서 실행되는 횟수입니다.

CRC

리어셈블된 패킷이 AAL5(ATM 적응형 레이어) 트레일러 CRC-32(순환 이중화 검사)에 실패한 횟수입니다. 일반적으로 패킷의 일부 셀이 다음 이유 중 하나로 인해 손실되기 때문입니다.

- FIFO 오버런

- 마이크로코드 제한

- OAM(운영, 관리 및 유지 관리)을 통해 생성된 CRC-10

- ATM 스위치 클라우드의 네트워크 정체

- 비트 오류를 발생시키는 실제 회선 노이즈

자세한 내용은 ATM 인터페이스에 대한 CRC 트러블슈팅 가이드를 참조하십시오.

runts

단일 셀보다 작은 패킷 수입니다.프레임 Rx FIFO 플러시에 의한 셀 손상으로 인해 이 조건이 발생합니다.

giants

MTU(VC maximum transmission unit)보다 큰 패킷 수입니다.패킷의 마지막 셀이 삭제될 때 거인이 형성될 수 있으므로 연속된 두 개의 패킷이 연결됩니다.

show controllers atm 명령을 사용하는 입력 오류

show controllers atm 명령의 출력에는 ATM 인터페이스의 성능 문제를 해결하기 위해 사용할 수 있는 여러 개의 입력 오류 카운트가 표시됩니다.다음 카운터는 굵게 강조 표시됩니다.

7200-2#show controller atm 3/0

Interface ATM3/0 is up

Hardware is ENHANCED ATM PA - DS3 (45Mbps)

Lane client mac address is 0030.7b1e.9054

Framer is PMC PM7345 S/UNI-PDH, SAR is LSI ATMIZER II

Firmware rev: G119, Framer rev: 1, ATMIZER II rev: 3

idb=0x61499630, ds=0x6149E9C0, vc=0x614BE940

slot 3, unit 2, subunit 0, fci_type 0x005B, ticks 73495

400 rx buffers: size=512, encap=64, trailer=28, magic=4

Curr Stats:

rx_cell_lost=0, rx_no_buffer=0, rx_crc_10=0

rx_cell_len=0, rx_no_vcd=0, rx_cell_throttle=0, tx_aci_err=0

[snip]

카운터

설명

rx_cell_lost

SAR에서 실제 또는 누적 페이로드 길이를 리어셈블된 패킷의 AAL5 트레일러에 있는 페이로드 길이 필드의 값과 비교하여 손실되거나 잘못 삽입된 셀을 탐지한 횟수입니다.PA-A3는 누적 페이로드 길이를 48에 end-of-AAL5-PDU 비트가 1로 설정된 마지막 셀 이후의 수신 셀 수를 곱하여 계산합니다.페이로드 유형 식별자 [PTI] 필드의 세 번째 비트는 해당 셀이 상위 계층 데이터 프레임의 최종 셀인지 여부를 나타냅니다.
참고: 이 카운터는 매우 드문 상황에서 현재 증가합니다.ATM 네트워크에서 손실된 셀은 CRC 오류만 트리거합니다.Cisco 버그 ID CSCdu88572(등록된 고객만 해당)가 이를 수정합니다.

rx_no_buffer

수신 셀을 저장하는 데 사용할 수 있는 패킷 버퍼가 없는 횟수입니다.이 경우 라우터는 PA-A3의 온보드 메모리 내에 전체 패킷을 삭제합니다. 패킷은 NPE 또는 VIP의 호스트 메모리에 도달하지 않습니다.

rx_crc_10

ATM 셀이 OAM 셀, RM(Resource Management) 셀 및 AAL3 또는 AAL4 패킷에서 사용하는 CRC-10 체크섬을 실패한 횟수입니다.

rx_cell_len

받은 셀 페이로드 길이가 48바이트 미만인 횟수입니다.

rx_no_vcd

PA-A3가 로컬 VC 테이블에 해당 VCD(가상 회로 기술자)가 없는 셀을 수신한 횟수입니다.

rx_cell_throttle

PA-A3 마이크로코드가 수신 셀 속도를 처리하지 않고 능동적으로 삭제된 셀을 처리하는 횟수입니다.PA-A3는 총 셀 버퍼 사용량이 미리 설정된 상위 워터마크를 초과할 경우 인터페이스 제한을 시작합니다.

show interface atm 명령을 사용하는 출력 오류

다음과 같은 조건에서 PA-A3 인터페이스에 대한 출력 오류 카운터 증가:

- 패킷은 UP 상태가 아닌 VC에서 전송하도록 예약됩니다.

- 패킷의 VCD(Virtual Circuit Descriptor) 번호가 잘못되었거나 인식되지 않습니다.

- SAR에서 프레임을 프레임으로 전송하지 못합니다.

- 비 OAM 패킷은 VCD 값 0을 사용하며, 이는 OAM 패킷에만 예약됩니다.출력 카운터는 더 이상 증가하지 않습니다(CSCdp86348).

- 특정 기능과의 상호 작용 등 기타 이유

출력 오류를 증가시키는 문제를 해결하려면 debug atm error 명령을 사용합니다.show controller atm 명령의 여러 출력을 캡처할 수도 있습니다.

참고: debug atm error 명령은 오류를 감지하고 일반적으로 작동하는 프로덕션 라우터에 지장을 주지 않는 경우에만 디버그 출력을 인쇄합니다.

7500 Series에서 PA-A3을 사용하는 경우 VIP(Versatile Interface Processor)의 콘솔에서 debug atm 오류를 캡처하고 컨트롤러 atm을 표시해야 합니다. if-con 명령을 사용하여 VIP 콘솔을 입력하고 if-quit을 입력하여 종료합니다.

Cisco TAC에 인터페이스 오류 보고

입력 오류를 Cisco Technical Assistance Center에 보고하기 전에 이 정보를 수집합니다.

- 실행 중인 컨피그레이션이 포함되도록 enable 모드에서 show tech-support 명령의 출력

- show interface atm의 여러 캡처 및 show atm vc 명령 및 특정 오류의 증거

- 다음 질문에 대한 답변을 준비합니다.

- ATM 인터페이스에서 오류가 발생한 기간은 얼마나 됩니까?

- 입력 오류가 증가하면트래픽이 많은 기간 또는 하루 종일

- 최근에 라우터에 새 프로토콜 또는 하드웨어를 추가했습니까?

- 최근에 Cisco IOS® 소프트웨어를 업그레이드했습니까?

관련 정보

- 입력 대기열 삭제 및 출력 대기열 삭제 문제 해결

- 성능 튜닝 기본 사항

- 99%에서 실행되는 VIP CPU 및 Rx-Side 버퍼링

- ATM 기술 지원 페이지

- 추가 ATM 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems