목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

입력 대기열 오버플로

관련 정보

소개

이 문서에서는 인터페이스의 입력 대기열 오버플로에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

입력 대기열 오버플로

각 인터페이스는 RP(Routing Processor)에 의한 처리를 대기하기 위해 수신 패킷이 배치되는 입력 대기열을 소유합니다. 입력 대기열에 배치된 수신 패킷의 속도가 RP가 패킷을 처리할 수 있는 속도를 초과하는 경우가 많습니다.

각 입력 대기열은 대기열에 배치될 수 있는 최대 패킷 수를 나타내는 크기를 갖습니다. 입력 대기열이 가득 차면(최대 패킷 수가 대기열에 있음) 인터페이스에서 추가 수신 패킷을 삭제합니다.

인터페이스에서 수신 패킷이 허용되지 않는 조정 모드로 들어갑니다. 제한 기간을 사용하면 RP가 입력 대기열에서 패킷의 백로그를 처리할 수 있습니다. 입력 대기열 오버플로 시나리오는 고속 인터페이스가 저속 인터페이스로 패킷을 공급할 때 가장 자주 발생합니다. 예:

packetsIn—> 1.5Mb —> 라우터 —> 9.6Kb —>packetsOut

참고: Cisco SNA(Systems Network Architecture)를 사용할 경우 고속 CIP(Channel Interface Processor)와 다른 인터페이스의 속도가 다르기 때문에 이 상황이 더욱 문제가 될 수 있습니다.

이 show interface interface-identifier 출력은 현재 출력 큐 레벨 및 삭제된 발신 패킷 수를 표시합니다.

dspu-7k#show interface channel 4/2

Channel4/2 is up, line protocol is up

Hardware is cxBus IBM Channel

MTU 4472 bytes, BW 98304 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation CHANNEL, loopback not set, keepalive not set

Virtual interface

Last input 0:00:04, output 0:00:04, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 63/75, 118 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

101646 packets input, 2427760 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

210328 packets output, 5016959 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets, 0 restarts

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

show interface interface-identifier는 다음 정보를 제공합니다.

- 입력 대기열 x/y 카운터는 입력 대기열 x의 현재 패킷 수와 입력 대기열 y의 현재 크기를 표시합니다.

- drops 카운터는 삭제된 수신 패킷 수를 나타냅니다.

- 입력 대기열의 현재 패킷 수가 일관되게 입력 대기열의 현재 크기의 80%를 넘는 경우, 수신 패킷 속도를 수용하기 위해 입력 대기열의 크기를 조정해야 할 수 있습니다.

- 입력 대기열의 현재 패킷 수가 입력 대기열의 크기에 전혀 근접하지 않더라도 패킷 버스트가 대기열을 오버플로할 수 있습니다.

- 삭제 카운터가 빠른 속도로 증가하는 경우 버스트를 수용하기 위해 입력 대기열의 크기를 조정해야 할 수 있습니다.

참고: 이 예에서 보여주는 것처럼 hold-queue 인터페이스 컨피그레이션 명령을 사용하여 입력 대기열의 크기를 조정할 수 있습니다.

interface channel 4/2

hold-queue 125 in

관련 정보

- 스위치 포트 및 인터페이스 문제 해결

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems