목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

구성

네트워크 다이어그램

구성

다음을 확인합니다.

문제 해결

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco 라우터의 STUN(Serial Tunnel)에 대한 샘플 컨피그레이션을 제공합니다.중앙 라우터에서 하나의 직렬 인터페이스가 FIP(프런트엔드 프로세서)에 연결됩니다.그리고 원격 엔드에서는 직렬 인터페이스가 두 개인 Cisco 라우터 하나가 서로 다른 두 컨트롤러에 연결됩니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 또는 하드웨어 버전으로 제한되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

구성

이 섹션에는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하기 위한 정보가 표시됩니다.

참고: 이 문서에 사용된 명령에 대한 추가 정보를 찾으려면 명령 조회 도구(등록된 고객만 해당)를 사용합니다.

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 다음 다이어그램에 표시된 네트워크 설정을 사용합니다.

구성

이 문서에서는 다음 구성을 사용합니다.

- 라우터 A

- 라우터 B

라우터 A

stun peer-name 1.0.0.1

stun protocol-group 9 sdlc

interface serial 0

encapsulation stun

stun group 9

stun route address c1 tcp 5.0.0.1

stun route address c2 tcp 5.0.0.1

interface loopback 0

ip address 1.0.0.1 255.255.255.0

라우터 B

stun peer-name 5.0.0.1

stun protocol-group 9 sdlc

interface serial 0

encapsulation stun

stun group 9

stun route address c1 tcp 1.0.0.1

interface serial 1

encapsulation stun

stun group 9

stun route address c2 tcp 1.0.0.1

interface loopback 0

ip address 5.0.0.1 255.255.255.0

참고: 위에 표시된 것은 아니지만 IP 라우팅이 구성되어 제대로 작동하는 것으로 간주됩니다.

위 다이어그램과 컨피그레이션에는 클록 소스가 표시되지 않습니다.시리얼 인터페이스를 제공해야 합니다. 그렇지 않으면 직렬 인터페이스가 나타나지 않습니다.다양한 옵션을 사용할 수 있습니다.가장 일반적인 방법은 라우터 측에서 DCE 케이블을 사용하고 직렬 인터페이스 아래에 이 명령을 추가하는 것입니다.

clockrate {300-4000000}

연결의 다른 끝에는 DTE 케이블이 사용됩니다.

또 다른 옵션은 클럭을 제공하는 모뎀 제거기를 사용한 다음 연결 양쪽 끝에서 DTE 케이블을 사용하는 것입니다.이 방법은 라우터 간, 라우터 간, 호스트 간, 라우터 간 컨트롤러 연결에서 작동합니다.STUN 인터페이스의 NRZ(Nonreturn to 0) 인코딩 또는 NRZI(Nonreturn to zero inverted) 인코딩은 최종 디바이스 인코딩과 일치해야 합니다.라우터의 기본값은 NRZ입니다.

다음을 확인합니다.

현재 이 구성에 대해 사용 가능한 확인 절차가 없습니다.

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.

관련 정보

- Technical Support - Cisco Systems