목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

스위치에서 어떤 트랩이 활성화되어 있는지 어떻게 알 수 있습니까?

스위치에서 SNMP 트랩 수신자를 구성하려면 어떻게 합니까?

스위치에서 트랩을 활성화하는 방법 및 각 트랩의 의미는 무엇입니까?

구문

구문 설명

linkUp/linkDown과 같은 개별 포트에서 트랩을 활성화하려면 어떻게 해야 합니까?

구문

구문 설명

예

Catalyst 스위치에서 전송할 수 있는 다른 트랩은 무엇입니까?

다음을 확인합니다.

문제 해결

관련 정보

소개

이 문서에서는 Catalyst OS(CatOS)가 지원하는 트랩과 스위치에서 이러한 트랩을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

트랩 작업을 사용하면 SNMP(Simple Network Management Protocol) 에이전트가 이벤트 발생 시 비동기 알림을 보낼 수 있습니다.트랩은 수신을 확인하는 방법 없이 최선의 방법으로 전송됩니다.

사전 요구 사항

요구 사항

Cisco는 이 컨피그레이션을 시도하기 전에 스위치에서 SNMP 커뮤니티 문자열을 올바르게 구성했는지 확인할 것을 권장합니다.

참고:자세한 내용은 SNMP 커뮤니티 문자열 구성 방법을 참조하십시오.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Catalyst 4500/4000, 5500/5000 및 6500/6000 시리즈 스위치

- CatOS 버전 7.3

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

스위치에서 어떤 트랩이 활성화되어 있는지 어떻게 알 수 있습니까?

enable 모드에서 show snmp 명령을 실행합니다.다음은 샘플 출력입니다.

6509 (enable) show snmp

RMON:                       Enabled

Extended RMON Netflow Enabled : None.

Traps Enabled:

Port,Module,Chassis,Bridge,Repeater,Vtp,Auth,ippermit,Vmps,config,entity,stpx,syslog

Port Traps Enabled: 2/1-2,3/1-48,4/1-8

Community-Access     Community-String

....

....

!--- Output suppressed.

스위치에서 SNMP 트랩 수신자를 구성하려면 어떻게 합니까?

명령 set snmp 트랩 호스트 문자열을 실행합니다.

참고:명령 구문은 다음과 같습니다.

- host - SNMP 트랩을 수신할 시스템의 IP 주소 또는 IP 별칭

- string - 인증 트랩을 전송하는 데 사용할 커뮤니티 문자열입니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

6509 (enable) set snmp trap 1.1.1.1 public

SNMP trap receiver added.

이 set snmp trap 문의 추가를 확인하려면 show snmp 명령을 실행합니다.다음은 샘플 출력입니다.

6509 (enable)  show snmp

6509 (enable)  show snmp

RMON:                       Enabled

Extended RMON Netflow Enabled : None.

!--- Output suppressed.

....

....

!--- Output suppressed.

Trap-Rec-Address  Trap-Rec-Community

---------------       -----------------

1.1.1.1               public

스위치에서 트랩을 활성화하는 방법 및 각 트랩의 의미는 무엇입니까?

시스템에서 다른 SNMP 트랩을 활성화하거나 비활성화하려면 set snmp trap 명령을 실행합니다.또한 이 명령은 SNMP 인증 트랩 수신기 테이블에 항목을 추가합니다.

구문

snmp 트랩 설정 {enable | 사용 안 함} [모두 | 인증 | 브리지 | 섀시 | 구성 | 엔티티 | 엔티티 fru | envfan | envpower | envshutdown | ippermit | 모듈 | 리피터 | stpx | syslog | 시스템 | vmps | vtp]

참고: 이 명령은 한 줄에 있어야 합니다.

구문 설명

키워드

설명

트랩

MIB

활성화

SNMP 트랩을 활성화하는 키워드.

비활성화

SNMP 트랩을 비활성화하는 키워드.

모두

(선택 사항) 모든 트랩 유형을 지정하는 키워드.이 옵션을 사용하기 전에 스위치 설명서를 참조하십시오.

인증

(선택 사항) RFC 1157에서 authenticationFailure 트랩을 지정하는 키워드

인증 실패

(.1.3.6.1.2.1.11.0.4)

SNMPv2-MIB

다리

(선택 사항) RFC 1493에서 newRoot 및 topology 트랩을 지정하는 키워드BRIDGE-MIB를 참조하십시오.

새 루트

(.1.3.6.1.2.1.17.0.1)

토폴로지 변경(.1.3.6.1.2.1.17.0.2)

브리지-MIB

섀시

(선택 사항) chassisAlarmOn(.1.3.6.1.4.1.9.5.5.5.5) 및 chassisAlarmOff(.1.3.6.1.4.1.9.5.0.6) 트랩을CISCO-STACK-MIB에서 지정하는 키워드.

chassisAlarmOn(.1.3.6.1.4.1.9.5.0.5)

chassisAlarmOff(.1.3.6.1.4.1.9.5.0.6)

CISCO-STACK-MIB

구성

(선택 사항) CISCO-STACK-MIB에서 sysConfigChange 트랩을 지정하는 키워드.

sysConfig변경 트랩

(.1.3.6.1.4.1.9.5.0.9)

CISCO-STACK-MIB

엔티티

(선택 사항) ENTITY-MIB에서 entityMIB 트랩을 지정하는 키워드.

구성 변경

(.1.3.6.1.2.1.47.2.0.1)

엔티티-MIB

엔티프루

(선택 사항) 엔티티 FRU^1을 지정하는 키워드입니다.

cefcModuleStatusChange(.1.3.6.1.4.1.9.9.117.2.0.1)

cefcPowerStatusChange(.1.3.6.1.4.1.9.9.117.2.0.2)

cefcFRIInserted(.1.3.6.1.4.1.9.9.117.2.0.3)

cefcFRR제거됨(.1.3.6.1.4.1.9.9.117.2.0.4)

CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB

엔트팬

(선택 사항) 환경 팬을 지정하는 키워드입니다.

ciscoEnvMonFanNotification(.1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.4)

CISCO-ENVMON-MIB

전력

(선택 사항) 환경 전원을 지정하는 키워드입니다.

ciscoEnvMonRedundantSupplyNotification(.1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.5)

CISCO-ENVMON-MIB

종료

(선택 사항) 환경 종료를 지정하는 키워드.

ciscoEnvMonShutdownNotification(.1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.1)

CISCO-ENVMON-MIB

환경

(선택 사항) 환경 온도 알림을 지정하는 키워드.

ciscoEnvMonTemperatureNotification(.1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.3)

CISCO-ENVMON-MIB

ippermit

(선택 사항) CISCO-STACK-MIB에서 IP Permit Denied 액세스를 지정하려면 키워드입니다.

ip허용 거부됨 트랩

(.1.3.6.1.4.1.9.5.0.7)

CISCO-STACK-MIB

확인 알림

(선택 사항) MAC 주소 알림을 지정하는 키워드.

cmnMacChangedNotification(.1.3.6.1.4.1.9.9.215.2.0.1)

CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB

모듈

(선택 사항) CISCO-STACK-MIB에서 moduleUp 및 moduleDown 트랩을 지정하는 키워드.

모듈 위로

(.1.3.6.1.4.1.9.5.0.3)

모듈 다운

(.1.3.6.1.4.1.9.5.0.4)

CISCO-STACK-MIB

반복

(선택 사항) RFC 1516 에서 rptrHealth, rptrGroupChange 및 rptrResetEvent 트랩을 지정하는 키워드.SNMP-REPEATER-MIB를 참조하십시오.

rptrHealth

(.1.3.6.1.2.1.22.0.1)

rptrGroupChange

(.1.3.6.1.2.1.22.0.2)

rptrResetEvent

(.1.3.6.1.2.1.22.0.3)

SNMP-REPEATER-MIB

stpx

(선택 사항) STPX^2 트랩을 지정하는 키워드입니다.

stpxUnconsistencyUpdate(.1.3.6.1.4.1.9.9.82.2.0.1)

stpxLoopUnconsistencyUpdate(.1.3.6.1.4.1.9.9.82.2.0.3)

stpxRootUnconsistencyUpdate(.1.3.6.1.4.1.9.9.82.2.0.2)

CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB

syslog

(선택 사항) syslog 알림 트랩을 지정하는 키워드.

clogMessageGenerated(.1.3.6.1.4.1.9.9.41.2.0.1)

CISCO-SYSLOG-MIB

시스템

(선택 사항) 시스템을 지정하는 키워드.

ciscoSystemClockChanged(1.3.6.1.4.1.9.9.131.2.0.1)

CISCO-SYSTEM-MIB

vmps

(선택 사항) CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB에서 vmVmpsChange 트랩을 지정하려면 키워드입니다.

vmVmps변경

(.1.3.6.1.4.1.9.9.68.2.0.1)

CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB

vtp

(선택 사항) CISCO-VTP-MIB에서 VTP^3을 지정하는 키워드.

vtp구성 다이제스트 오류

(.1.3.6.1.4.1.9.9.46.2.0.2)

vtpConfigRevNumber오류(.1.3.6.1.4.1.9.9.46.2.0.1)

vlanTrunkPortDynamicStatusChange(.1.3.6.1.4.1.9.9.46.2.0.7)

vtpVersionOneDeviceDetected(.1.3.6.1.4.1.9.9.46.2.0.6)

CISCO-VTP-MIB

1 FRU = 현장 교체 장치

2 STPX = 스패닝 트리 프로토콜 확장

3 VTP = VLAN 트렁크 프로토콜

linkUp/linkDown과 같은 개별 포트에서 트랩을 활성화하려면 어떻게 해야 합니까?

포트 또는 포트 범위에 대해 표준 SNMP 링크 트랩 작업을 활성화하거나 비활성화하려면 set port trap 명령을 실행합니다.기본적으로 모든 포트 트랩은 비활성화됩니다.

참고:NAM(Network Analysis Module)은 이 명령을 지원하지 않습니다.

구문

포트 트랩 모드/포트 {enable 설정 | 사용 안 함}

구문 설명

- mod/port - 모듈의 번호 및 모듈의 포트입니다.

- enable - SNMP 링크 트랩을 활성화하려면 키워드를 사용합니다.

- disable - SNMP 링크 트랩을 비활성화하는 키워드.

트랩을 활성화하면 생성되는 해당 트랩은 linkUp(.1.3.6.1.2.1.11.0.3) 및 linkDown(.1.3.6.1.2.1.11.0.2)입니다. 이러한 트랩은 IF-MIB에서 가져온 것입니다.

예

다음 예에서는 모듈 1, 포트 2에 대해 SNMP 링크 트랩을 활성화하는 방법을 보여줍니다.

Console> (enable) set port trap 1/2 enable

Port 1/2 up/down trap enabled.

Console> (enable)

Catalyst 스위치에서 전송할 수 있는 다른 트랩은 무엇입니까?

다음 표를 참조하십시오.

MIB 개체 이름

OID

MIB

ciscoFlashCopy완료트랩

.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.3.0.1

CISCO-FLASH-MIB

ciscoFlash장치변경트랩

.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.3.0.4

CISCO-FLASH-MIB

ciscoFlash기타OpCompletionTrap

.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.3.0.3

CISCO-FLASH-MIB

콜드 시작

.1.3.6.1.6.3.1.1.5.1

RFC 1157-SNMP (SNMPv2-MIB)

따뜻한 시작

.1.3.6.1.6.3.1.1.5.2

RFC 1157-SNMP (SNMPv2-MIB)

토큰RingSoftErrExceededTrap

.1.3.6.1.4.1.9.5.0.10

CISCO-STACK-MIB

경보켜짐

.1.3.6.1.4.1.9.5.0.1

CISCO-STACK-MIB

경보해제

.1.3.6.1.4.1.9.5.0.2

CISCO-STACK-MIB

entSensor임계값 알림

.1.3.6.1.4.1.9.9.91.2.0.1

CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB

하락 경보

.1.3.6.1.2.1.16.0.2

RMON-MIB

상승 경보

.1.3.6.1.2.1.16.0.1

RMON-MIB

다음을 확인합니다.

현재 이 구성에 대해 사용 가능한 확인 절차가 없습니다.

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.

관련 정보

- Cisco 제품 및 서비스 - 스위치

- 지원되는 Cisco IOS SNMP 트랩 및 구성 방법

- IP 애플리케이션 서비스 컨피그레이션 예 및 TechNotes

- 네트워크 관리 소프트웨어 다운로드 - MIB(등록된 고객만 해당)

- LAN 스위칭 지원 페이지

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems