목차

소개

시작하기 전에

표기 규칙

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

스위치 유형에 대한 시스템 요구 사항

Catalyst 6500/6000 Series 스위치

Catalyst 5500/5000 Series 스위치

Catalyst 4500/4000 Series 스위치

Catalyst 3550 Series 스위치

Catalyst 3750 Series 스위치

Catalyst 3750 Metro Series Switch

Catalyst 2900-XL/Catalyst 3500-XL Series Switch

Catalyst 2940 Series 스위치

Catalyst 2950 Series 스위치

Catalyst 2955 Series Switch

Catalyst 2970 Series 스위치

Catalyst 2948G-L3/4908G-L3/4840G Switch

Catalyst 8500 Series Switch Router

관련 정보

소개

이 문서의 각 섹션에는 아래에 설명된 Cisco Catalyst 스위치 플랫폼에 기가비트 이더넷을 구현하기 위한 시스템 요구 사항이 포함되어 있습니다.

시작하기 전에

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

사전 요구 사항

중요 설치 참고 사항:

- 모든 GBIC(Gigabit Interface Converter)는 운영 중 교체 가능합니다.

- GigaStack GBIC(부품 번호 WS-X3500-XL)는 GBIC 기반 모듈 슬롯이 있는 2900-XL/3500-XL 및 2950/3550 시리즈 스위치에서만 지원됩니다. GigaStack GBIC 지원 스위치의 전체 목록은 Catalyst GigaStack Gigabit Interface Converter Switch Compatibility Matrix를 참조하십시오.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

스위치 유형에 대한 시스템 요구 사항

Catalyst 6500/6000 Series 스위치

Catalyst 6000 Series 스위치에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

- Catalyst 6000 제품군 8포트 및 16포트 기가비트 이더넷 모듈은 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 표준을 준수하며 전이중 작업을 지원합니다.

- 8포트 모듈은 SX(Short-Wave), LX/LH(Long-Haul) 및 ZX(Extended Range) GBIC로 구성할 수 있습니다. 이러한 모듈의 모든 기가비트 이더넷 포트에는 MMF(Multi-Mode Fiber) 또는 SMF(Single-Mode Fiber)용 SC 유형 커넥터가 있습니다.

- 16포트 기가비트 이더넷 모듈은 다음과 같은 다양한 인터페이스에서 사용할 수 있습니다. 소형 폼 팩터 MT-RJ 커넥터, SX, LX/LH, ZX GBICs, RJ-45 커넥터(Category 5, 5e 또는 6 구리 케이블)

- RJ-45 커넥터가 있는 1000Base-T 구리 GBIC(부품 번호 WS-G5483)은 CatOS 릴리스 7.2 이상 버전에서 Catalyst 6000 시리즈에서 지원됩니다. 1000 Base-T 지원 스위치 및 필요한 최소 IOS 릴리스의 전체 목록은 Cisco Gigabit Ethernet Transceiver Modules Compatibility Matrix를 참조하십시오.

- Catalyst 6000 Series 스위치는 Catalyst OS 6.2(2) 및 Integrated Cisco IOS(Native Mode) 릴리스 12.1(8a)EX의 10/100/1000BASE-T Ethernet 모듈을 지원합니다.

- 수퍼바이저 720을 사용하는 Catalyst 6500 시리즈 스위치는 SFP(Small Form-Factor Pluggable) 모듈 또는 업링크 포트에 내장된 1000Base-T 구리 포트를 사용할 수 있습니다. (SFP) 모듈 설치 및 사용에 대한 자세한 내용은 Catalyst 6500 트랜시버, 모듈 커넥터 및 케이블 사양 가이드를 참조하십시오.

- 광섬유 연결을 위한 CWDM(Comed Division Multiplexing) GBIC 모듈은 Cisco CatOS 버전 7.2(1) 이상 또는 Cisco IOS 코드 버전 12.1(13)E1 이상에서 Catalyst 650/000 Series 스위치에서 지원됩니다. CWDM 모듈 설치에 대한 자세한 내용은 Cisco CWDM GBIC/SFP 설치 및 업그레이드를 참조하십시오.

- Catalyst 6000 Series 소프트웨어 릴리스 정보.

Catalyst 5500/5000 Series 스위치

Catalyst 5000 Series 스위치에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

- Catalyst 5000 시리즈 스위치는 수퍼바이저 모듈에서 서로 다른 기가비트 이더넷 스위칭 모듈과 2개의 포트 기가비트 이더넷 업링크를 지원하는 기가비트 이더넷을 지원합니다.

- Supervisor Engine III A, Supervisor Engine II G 및 Supervisor Engine III G는 모두 2개의 고속 와이어링 클로짓 업링크 포트를 지원합니다.

- 기가비트 이더넷 스위칭 모듈은 모듈당 9포트 및 3포트 기가비트 이더넷을 지원합니다.

- Supervisor Engine III는 애플리케이션에 따라 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH 또는 1000BaseZX로 구성할 수 있습니다.

- Catalyst 5000 시리즈 수퍼바이저 엔진 모듈 소프트웨어 릴리스 정보.

Catalyst 4500/4000 Series 스위치

Catalyst 4500/4000 Series 스위치에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

- Catalyst 4000 Series 스위치는 Supervisor II에서 최대 48개의 포트를 가진 기가비트 이더넷 모듈과 2개의 기가비트 업링크 포트를 지원합니다.

- 모든 기가비트 이더넷 포트는 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH 또는 1000BaseZX일 수 있으며, 유연한 핫 스왑 방식 GBIC 모듈을 사용할 수 있습니다.

- RJ-45 커넥터(부품 번호 WS-G5483)가 포함된 1000Base-T 구리 GBIC는 CatOS 릴리스 7.2 이상 Catalyst 400 시리즈에서 지원됩니다. 1000 Base-T 지원 스위치 및 필요한 최소 IOS 릴리스의 전체 목록은 Cisco Gigabit Ethernet Transceiver Modules Compatibility Matrix를 참조하십시오.

참고: Catalyst 2948G 스위치에는 WS-G5483 GBIC를 하나만 설치할 수 있습니다.

- Catalyst 4000 Series는 소프트웨어 릴리스 4.1(1) 이상에서 기가비트 이더넷 모듈을 지원하며 통합 Cisco IOS(Native Mode) 소프트웨어는 첫 번째 릴리스 12.1(8a)EW 이후 기가비트 이더넷 모듈을 지원합니다.

- Catalyst 4000 Series 스위치는 Catalyst OS 6.3(1) 및 Integrated Cisco IOS(Native Mode) 릴리스 12.1(8a)EW 이후 10/100/1000BASE-T 기가비트 이더넷 스위칭 모듈을 지원합니다.

- Catalyst 4000 레이어 3 모듈(WS-X4232-L3)은 2개의 외부 기가비트 이더넷 포트를 지원합니다.

- Catalyst 4000 수퍼바이저 엔진 I 및 II를 사용하려면 Cisco Catalyst 소프트웨어 버전 5.5(1) 이상이 레이어 3 모듈을 지원해야 합니다. 소프트웨어 버전 6.1(1) 이상을 실행하는 것이 좋습니다.

- 광섬유 연결을 위한 CWDM(Comed Division Multiplexing) GBIC 모듈은 Cisco CatOS 버전 7.2(1) 이상 또는 Cisco IOS 코드 버전 12.1(12c)EW 이상에서 Catalyst 4500/4000 Series 스위치에서 지원됩니다. CWDM 모듈 설치에 대한 자세한 내용은 Cisco CWDM GBIC/SFP 설치 및 업그레이드를 참조하십시오.

Catalyst 3550 Series 스위치

Catalyst 3550 Series 스위치에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

- 현재 Catalyst 3550 시리즈 스위치는 10/100/1000 이더넷 포트 및 고정 GBIC 기반 기가비트 모듈 슬롯을 모두 지원합니다.

- Catalyst 3550의 10/100/1000 스위치 포트는 반이중, 전이중, 10Mbps, 100Mbps 또는 1000Mbps의 조합으로 작동하도록 명시적으로 설정할 수 있습니다. 이러한 포트는 IEEE 802.3ab와 호환되는 속도 및 이중 자동 협상을 위해 설정할 수도 있습니다. (기본 설정은 autonegotiate입니다.)

- 1000 Base-T 트래픽에는 카테고리 5, 5e 또는 6개의 케이블이 필요합니다.

- GBIC 기반 모듈 슬롯은 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-ZX, 1000Base-T 또는 Cisco GigaStack 스태킹 GBIC를 지원합니다.

참고: GigaStack GBIC 지원 스위치의 전체 목록 및 필요한 최소 IOS 릴리스는 Catalyst GigaStack Gigabit Interface Converter Switch Compatibility Matrix를 참조하십시오.

참고: 1000Base-T 지원 스위치의 전체 목록 및 필요한 최소 IOS는 Cisco Gigabit Ethernet Transceiver Modules Compatibility Matrix를 참조하십시오.

- GigaStack GBIC는 최대 9개의 Catalyst 3550 스위치를 스태킹하는 데 사용할 수 있습니다. GigaStack은 Catalyst 2900-XL/3500-XL, Catalyst 2950 및 Catalyst 3550 시리즈 스위치를 혼합하여 사용할 수도 있습니다. 이 혼합 GigaStack 구성의 경우 Catalyst 2900-XL/3500-XL은 릴리스 12.0(5)XW 이상을 실행해야 하며, 모든 Catalyst 3550 스위치는 소프트웨어 릴리스 12.1(4)EA1 이상을 실행해야 합니다.

Catalyst 3750 Series 스위치

Catalyst 3750 Series 스위치에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

- 현재 Catalyst 3750 시리즈 스위치는 10/100/1000 이더넷 포트와 SFP(Small Form-Factor Pluggable) 모듈 포트를 모두 지원합니다.

- 1000 Base-T 트래픽에는 카테고리 5, 5e 또는 6개의 케이블이 필요합니다.

- Catalyst 3750 시리즈 스위치는 스위치 모델에 따라 업링크 포트에 내장된 SFP(Small Form-Factor Pluggable) 모듈 또는 1000Base-T 구리 포트를 사용할 수 있습니다. (SFP) 모듈 설치 및 사용에 대한 자세한 내용은 Cisco SFP Optics for Gigabit Ethernet Applications 및 Cisco Gigabit Ethernet Transceiver Modules Compatibility Matrix를 참조하십시오.

- Catalyst 3750 모델은 다음과 같은 Cisco SFP 옵션을 지원합니다.

1000BASE-LX

1000BASE-SX

1000BASE-T

Catalyst 3750 Metro Series Switch

Catalyst 3750 Metro Switch에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오.

- Catalyst 3750 Metro 24-AC 스위치는 1000X 표준 SFP 모듈 슬롯 2개 및 1000X ES SFP 슬롯 2개를 지원하며 Cisco IOS 릴리스 12.1(14)AX를 최소 지원

- Catalyst 3750 Metro 24-DC 스위치는 1000X 표준 SFP 모듈 슬롯 2개 및 1000X ES SFP 슬롯 2개를 지원하며 Cisco IOS 릴리스 12.1(14)AX를 최소 지원

Catalyst 2900-XL/Catalyst 3500-XL Series Switch

Catalyst 2900-XL/Catalyst 3500-XL Series 스위치에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

- Catalyst 2900-XL은 1개의 포트 GBIC 및 1000BaseT 모듈과 1개의 포트 UTP(Unshielded Twisted Pair)를 사용하여 1000BaseX 모듈을 지원합니다.

참고: 1000Base-T 지원 스위치의 전체 목록 및 필요한 최소 IOS는 Cisco Gigabit Ethernet Transceiver Modules Compatibility Matrix를 참조하십시오.

- GigaStack GBIC는 최대 9개의 Catalyst 3500-XL/2900-XL을 스태킹하는 데 사용할 수 있습니다.

- Catalyst 2900-XL은 GigaStack GBIC를 1000BaseX 모듈로 지원합니다.

- Catalyst 3512, 3524, 3524-PWR 및 3548-XL은 2개의 GBIC 기반 기가비트 이더넷 슬롯을 지원합니다.

- Catalyst 3508G-XL은 8개의 기가비트 이더넷 포트를 지원합니다.

- GBIC 기반 기가비트 이더넷 포트는 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH 또는 Cisco GigaStack 스태킹 GBIC를 선택할 수 있습니다.

참고: GigaStack GBIC 지원 스위치의 전체 목록 및 필요한 최소 IOS 릴리스는 Catalyst GigaStack Gigabit Interface Converter Switch Compatibility Matrix를 참조하십시오.

- Catalyst 3500-XL은 소프트웨어 릴리스 12.0(5) 이상에서 1000BaseZX GBIC를 지원합니다. Catalyst 2900-XL Series 스위치는 1000BaseZX GBIC를 지원하지 않습니다.

- Catalyst 2900-XL/3500-XL은 소프트웨어 릴리스 11.2(8)SA5 이상에서 기가비트 모듈을 지원합니다.

Catalyst 2940 Series 스위치

Catalyst 2940 스위치에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

- Catalyst 2940-8TT-S 스위치에는 10/100/1000 업링크 포트가 있습니다. 이 포트는 RJ-45 커넥터와 트위스트 쌍 카테고리 5, 5e 또는 6 케이블을 사용합니다.

- Catalyst 2940-8TF-S 스위치는 현장 교체 가능 SFP 모듈을 사용하여 기가비트 연결을 설정합니다. SFP 모듈을 스위치 전면의 SFP 모듈 슬롯에 삽입합니다.

Catalyst 2950 Series 스위치

Catalyst 2950 Series 스위치에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

- Catalyst 2950T-24 스위치에는 2개의 고정 10/100/1000 이더넷 포트가 있습니다. 이러한 포트는 RJ-45 커넥터 및 카테고리 5 UTP 케이블을 사용합니다. 10/100/1000 포트는 연결된 디바이스의 속도 및 이중 설정에서 작동하도록 스스로 구성합니다. 연결된 디바이스가 자동 협상을 지원하지 않는 경우 속도 및 듀플렉스 매개변수를 명시적으로 설정할 수 있습니다. 포트는 반이중 또는 전이중 모드에서 10Mbps 또는 100Mbps로 작동하지만 1000Mbps로 설정된 경우 전이중 모드에서만 작동할 수 있습니다. Catalyst 2950 Series 소프트웨어 릴리스 12.0(5.2)WC(1) 이상이 필요합니다.

- GBIC 기반 모듈 슬롯은 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-ZX, 1000Base-T 또는 Cisco GigaStack 스태킹 GBIC를 지원합니다.

참고: GigaStack GBIC 지원 스위치의 전체 목록 및 필요한 최소 IOS 릴리스는 Catalyst GigaStack Gigabit Interface Converter Switch Compatibility Matrix를 참조하십시오.

참고: 1000Base-T 지원 스위치의 전체 목록 및 필요한 최소 IOS는 Cisco Gigabit Ethernet Transceiver Modules Compatibility Matrix를 참조하십시오.

- GigaStack GBIC는 최대 9개의 Catalyst 3550 스위치를 스태킹하는 데 사용할 수 있습니다. GigaStack은 Catalyst 2900-XL/3500-XL, 2950 및 Catalyst 3550 시리즈 스위치를 혼합하여 사용할 수도 있습니다. 이 혼합 GigaStack 구성의 경우 Catalyst 2900-XL/3500-XL은 릴리스 12.0(5)XW 이상을 실행해야 하며, 모든 Catalyst 3550 스위치는 릴리스 12.1(4)EA1 이상을 실행해야 합니다.

- Catalyst 2950 시리즈 스위치는 소프트웨어 릴리스 12.1(6)EA2 이상에서 GBIC 기반 모듈을 지원합니다.

- 기가비트 이더넷(10/100/1000Mbps)에서 인터페이스 속도를 구성할 수 있지만 1000BASE-SX, GBIC-module 및 SFP 모듈 인터페이스에서는 속도를 구성할 수 없습니다.

- 특정 유형의 GBIC의 경우 자동 협상을 지원하지 않는 디바이스에 연결된 경우 협상 안 함(비협상) 속도를 구성할 수 있습니다.

Catalyst 2955 Series Switch

Catalyst 2955 스위치에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

- Catalyst 2955T-12 스위치에는 2개의 10/100/1000Base-T 포트가 있습니다. 이러한 포트는 표준 RJ-45 커넥터와 4개의 꼬임쌍선, 카테고리 5 케이블을 사용합니다. Catalyst 2955T-12 스위치의 10/100/1000 포트는 반이중 또는 전이중 모드에서 10 또는 100Mbps 또는 전이중 모드에서 1000Mbps로 작동하도록 설정할 수 있습니다. 또한 IEEE 802.3ab와 호환되는 속도 자동 협상을 설정할 수도 있습니다. 스위치에서 연결된 디바이스로의 케이블 길이는 100m(328피트)을 초과할 수 없습니다.

Catalyst 2970 Series 스위치

Catalyst 2970 스위치에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

- Catalyst 2970 시리즈 스위치는 모든 이더넷 액세스 및 업링크 포트에서 기가비트 이더넷을 지원합니다. 전이중 모드에서 10/100/1000 포트를 10Mbps, 100Mbps 또는 1000Mbps로 작동하도록 설정할 수 있습니다. 또한 IEEE 802.3AB에 따라 속도 및 이중 자동 협상을 위해 이러한 포트를 설정할 수 있습니다. 기본 설정은 자동 협상입니다.

- 100BASE-TX 및 1000BASE-T 트래픽에는 카테고리 5, 5e 또는 6 케이블이 필요합니다.

- Catalyst 2970 모델은 다음과 같은 Cisco SFP 모듈을 지원합니다.

1000BASE-LX

1000BASE-SX

1000BASE-ZX

1000BASE-T

- Catalyst 2970 스위치는 일부 모델에서 기가비트 이더넷 SFP 모듈을 사용하여 광섬유 연결을 설정합니다. 다른 스위치로의 기가비트 업링크 연결에 SFP 모듈을 사용하고 LC 또는 MT-RJ 커넥터가 있는 광섬유 케이블을 사용하여 광섬유 SFP 모듈에 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 Cisco Gigabit Ethernet Transceiver Modules Compatibility Matrix를 참조하십시오.

Catalyst 2948G-L3/4908G-L3/4840G Switch

Catalyst 2948G-L3/4908G-L3/4840G 스위치에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오.

- Catalyst 2948G-L3/4908G-L3/4840G 스위치는 모듈형 GBIC 인터페이스를 통해 2개의 802.3z 기가비트 이더넷 포트를 지원합니다. 포트는 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH 및 1000BASE-ZX와 같은 GBIC를 지원합니다.

- Catalyst 2948G-L3/4908G-L3 스위치는 소프트웨어 릴리스 12.0(7)W5(15d) 이상 이후 기가비트 이더넷 모듈을 지원합니다.

- Catalyst 4840G 스위치는 소프트웨어 릴리스 12.0(10)W5(18) 이상 이후 기가비트 이더넷 모듈을 지원합니다.

Catalyst 8500 Series Switch Router

Catalyst 8500 Series Switch Router에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

- Catalyst 8540은 GBIC 커넥터가 있는 8포트 기가비트 이더넷 라인 카드를 지원합니다.

- Catalyst 8540은 L3 및 기가비트 백본 애플리케이션을 지원하는 2개의 포트 고급 기가비트 이더넷 인터페이스 모듈을 지원합니다.

- Catalyst 8540은 소프트웨어 릴리스 12.0(1a)W5(6f) 이상 이후 기가비트 이더넷 모듈을 지원합니다.

- Catalyst 8510은 GBIC 커넥터가 있는 포트 기가비트 이더넷 라인 카드 1개를 지원합니다.

- Catalyst 8510은 소프트웨어 릴리스 12.0(1a)W5(6f) 이상 이후 기가비트 이더넷 모듈을 지원합니다.

관련 정보

- LAN 제품 지원

- LAN 스위칭 기술 지원

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems