목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

구성

네트워크 다이어그램

구성

다음을 확인합니다.

문제 해결

관련 정보

소개

Cisco 1700, 2600 및 3600 Series 라우터는 ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line) WAN WIC(Interface Card)를 지원합니다. 세 플랫폼 모두 기본적으로 동일하게 구성됩니다.그러나 하드웨어 및 Cisco IOS® Software 릴리스에는 각각 필요한 차이점이 있습니다.이 문서에서 Cisco 1700/2600/3600은 Cisco ADSL WIC라고 합니다.

이 문서에서는 Cisco 6130 DSL DSL DSL 액세스 멀티플렉서(DSLAM)에 연결하고 Cisco 6400 UAC(Universal Access Concentrator)에서 종료되는 Cisco ADSL WIC를 보여 줍니다. Cisco ADSL WIC 라우터는 NAT(Network Address Translation) 및 IP 주소 협상이 설정된 PPPoA(PPP over ATM)로 구성되었습니다.Cisco ADSL WIC는 로컬 이더넷 클라이언트의 서버로도 작동합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 구성을 시도하기 전에 이러한 요구 사항을 충족해야 합니다.이 구성을 시도하기 전에 다음 필수 소프트웨어 릴리스 중 하나를 사용해야 합니다.

- Cisco 6400 UAC-NRP IOS 소프트웨어 릴리스 12.1(3)DC1

- Cisco 6400 UAC-NSP IOS 소프트웨어 릴리스 12.1(3)DB

- Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS Software 릴리스 12.1(5)DA

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 이러한 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

Cisco 2600/3600에서 ADSL WIC를 지원하려면 다음 하드웨어 제품이 필요합니다.

- 2600:섀시 WIC 슬롯, NM-2W

- 3600:NM-1FE1R2W, NM-1FE2W, NM-2FE2W, NM-2W

참고: Cisco 3600의 경우 ADSL은 WIC NM-1E1R2W, NM-1E2W 또는 NM-2E2W에서 지원되지 않습니다.

ADSL WIC를 지원하려면 다음과 같은 Cisco IOS Software 릴리스를 최소한 제공해야 합니다.

- Cisco 2600/3600의 Cisco IOS Software 릴리스 12.1(5)YB(Plus 버전 전용)

- Cisco IOS Software 릴리스 IOS 12.1(3)XJ 이상(Plus 버전 또는 ADSL 기능 집합만 해당) Cisco 1700에서ADSL 기능 세트는 이미지 이름에서 "y7"로 식별됩니다.예: c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin.

참고: Cisco 1700용 이미지를 다운로드할 때 이미지 이름 1700을 선택해야 합니다.1720 또는 1750 이미지를 다운로드하지 마십시오.기능은 ADSL WIC를 지원하지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 표기 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

구성

이 섹션에는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하기 위한 정보가 표시됩니다.

참고: 이 문서에 사용된 명령에 대한 추가 정보를 찾으려면 명령 조회 도구(등록된 고객만 해당)를 사용합니다.

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 다이어그램에 표시된 네트워크 설정을 사용합니다.

구성

이 문서에서는 이러한 구성을 사용합니다.

Cisco ADSL WIC

! version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps datetime msec

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

!

ip dhcp excluded-address 10.0.0.1

!

ip dhcp pool pool name

network 10.0.0.0 255.0.0.0

default-router 10.0.0.1

!

interface FastEthernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

ip nat inside

no ip mroute-cache

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/150

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

hold-queue 224 in

!

interface Dialer0

ip address negotiated

no ip directed-broadcast

ip nat outside

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp pap sent-username username password password

!

ip nat inside source list 1 interface Dialer0 overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0

no ip http server

!

access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255

dialer-list 1 protocol ip permit

!

end

Cisco Access 6400 NRP1

! interface ATM0/0/0.200 point-to-point

!--- The username and password values must match !--- the username and password values of the remote device.

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

pvc 1/301

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template11

!

interface Virtual-Template11

ip unnumbered Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

peer default ip address pool pool name

ppp authentication pap

!

ip local pool pool name 172.17.0.1 172.17.0.10

다음을 확인합니다.

현재 이 구성에 대해 사용 가능한 확인 절차가 없습니다.

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.

관련 정보

- Cisco DSL 기술 지원 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems