목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

배경 정보

문제

원인

솔루션

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco CTC(Transport Controller)가 NE(Network Element)와의 연결을 자주 끊거나 솔루션을 제공하는 한 가지 이유에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco ONS 15454

- CTC

- Microsoft Windows XP ICF(Internet Connection Firewall)

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco ONS 15454

- CTC

- Microsoft Windows XP

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

배경 정보

방화벽은 네트워크 주변의 보호 경계 역할을 하는 보안 시스템입니다.Windows XP에는 ICF(Internet Connection Firewall) 소프트웨어가 포함되어 있습니다.ICF를 사용하여 인터넷과 내부 네트워크 간에 전달되는 정보를 제한할 수 있습니다.또한 ICF는 케이블 모뎀, DSL 모뎀 또는 전화 접속 모뎀을 통해 인터넷에 연결된 단일 컴퓨터를 보호합니다.

문제

CTC는 하나 이상의 NE에 대한 연결을 자주 끊으며, "Lost Connection(연결 끊김)"이라는 CTC 경고 메시지가 나타납니다(그림 1 참조). 일반적으로 1~2분 내에 연결이 복구됩니다.그러나 연결 끊기 전에 저장하지 않은 모든 작업은 손실됩니다.

그림 1 - CTC 경고:연결 손실 오류

해당 ICF 보안 로그 파일을 검사하고 CTC와 NE 간의 패킷 드롭을 식별합니다.기본 ICF 보안 로그 파일의 이름은 pfirewall.log입니다.이 로그 파일은 기본적으로 C:\windows 디렉토리에 있습니다.

2005-05-24 11:21:52 DROP TCP 172.16.105.216 172.18.3.144

1392 1060 60 S 864357245 0 8192

- - -  RECEIVE

2005-05-24 11:21:55 DROP TCP 172.16.105.211

172.18.3.144 2494 1060 60 S 816386595 0 8192

- - - RECEIVE2005-05-24 11:21:55 DROP TCP 172.16.105.213

172.18.3.144 3596 1060 60 S 2821416302 0 8192

- - - RECEIVE

원인

이 문제는 Windows XP ICF 구성 문제로 인해 발생합니다.ICF가 다른 컴퓨터와의 LAN 연결에서 활성화된 경우 ICF는 파일 및 프린터 공유를 차단합니다.이것이 문제의 근본 원인이며 ICF가 활성화된 경우 이 메시지가 나타납니다.

The ICF on CTC is enabled

솔루션

문제를 해결하려면 ICF를 비활성화해야 합니다.

ICF를 비활성화하려면 다음 단계를 완료합니다.

참고: 이 단계를 수행하려면 관리자 권한이 필요합니다.

1. 시작 > 설정 > 제어판 을 선택합니다.

2. 네트워크 연결을 두 번 클릭합니다.

그림 2 - 네트워크 연결

3. 어떤 연결에 보호가 필요한 경우 Local Area Network 또는 High-Speed Internet을 선택합니다.

그림 3 - 네트워크 작업:LAN 또는 고속 인터넷 선택

4. Network Tasks(네트워크 작업) 옵션 목록에서 Change settings for this connection(이 연결에 대한 설정 변경) 확인란을 선택합니다.

그림 4 - 네트워크 작업:이 연결에 대한 설정 변경

5. 로컬 영역 연결을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 속성을 선택합니다.

그림 5 - 네트워크 작업:속성

6. Local Area Connection Properties 대화 상자에서 Advanced 탭을 클릭합니다.

그림 6 - 로컬 영역 연결 속성

7. ICF를 비활성화하려면 고급 탭 인터넷 연결 방화벽 영역에서 이 컴퓨터에 대한 액세스를 제한하거나 차단하여 내 컴퓨터 및 네트워크 보호 확인란 선택을 취소합니다.

ICF를 비활성화하면 CTC는 더 이상 연결이 끊기지 않으며 제대로 작동합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems