목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

비밀번호를 복구하는 단계별 절차

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco ONS 15327, ONS 15454 및 ONS 15600의 비밀번호 복구 절차에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco ONS 15327

- Cisco ONS 15454

- Cisco ONS 15600

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco ONS 15327 버전 3.3.0 이상(XTC)

- Cisco ONS 15454 버전 2 - 2.3.3 이상(TCC)

- Cisco ONS 15454 버전 3 - 3.3.0 이상(TCC+)

- Cisco ONS 15454 버전 4 - 모두(TCC2)

- Cisco ONS 15454E 버전 3.3.0 이상

- Cisco ONS 15600 버전 1.0 이상

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

비밀번호를 복구하는 단계별 절차

다음은 비밀번호 복구를 위한 사전 요구 사항입니다.

- 현장에 있어야 합니다.

- NE(Network Element)에는 IP 연결이 있어야 합니다.

- 비밀번호 복구 케이블이 있어야 합니다. 비밀번호 복구 케이블이 없는 경우 Cisco TAC에 문의하여 서비스 요청을 열어야 합니다. TAC 엔지니어가 케이블을 주문할 수 있습니다. 부품 번호는 다음과 같습니다.

- ONS 15327 및 15454의 경우 부품 번호는 15454-15454-EPC= 입니다.

- ONS 15600의 경우 부품 번호는 15600-TPC=입니다.

비밀번호를 복구하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. 대기 TCC/TCC+/TCC2 카드를 제거합니다.

참고: 이 문서의 나머지 부분은 TCC/TCC+/TCC2 카드를 TCC 카드로 참조합니다.

2. 방금 제거한 TCC 카드에 비밀번호 복구 케이블의 한 쪽 끝을 설치합니다(그림 1 참조).

TCC 카드 우측 전면/하단 근처에 있는 핀을 찾을 수 있습니다. 핀의 레이블은 RS232-DBG입니다. TCC 카드에는 두 개의 RS232-DBG 핀 세트가 있습니다. 카드 앞면에 더 가까운 핀을 사용하십시오(그림 1의 마우스 포인터 참조).

참고: Cisco에서는 비밀번호 복구 케이블의 간섭 없이 TCC 카드를 다시 삽입할 수 있도록 TCC 측 연결에서 핀 슬롯을 사용하지 않은 상태로 두는 것이 좋습니다.

그림 1 - TCC/TCC+/TCC2에 연결

3. 직렬 포트를 통해 케이블의 DB9 부분을 PC의 직렬 포트에 연결합니다.

4. 하이퍼터미널을 실행합니다.

5. 직렬 포트에 대해 다음 설정을 지정합니다(그림 2 참조).

- 초당 비트: 9600

- 데이터 비트: 8

- 패리티: None

- 정지 비트: 1

- 플로우 제어: None

그림 2 - 직렬 포트 사양

6. TCC를 다시 설치합니다.

7. TCC를 부팅합니다.

8. TCC가 부팅되고 POST(Power On Self Test) 정보가 화면을 스크롤할 때 아무 키나 눌러 부팅 프로세스를 중단합니다.

9. 부트 매개 변수를 변경하려면 c를 입력합니다(그림 3의 빨간색 화살표 참조).

10. Enter 키를 누릅니다.

그림 3 - 시스템 부팅: c를 입력합니다.

메뉴가 나타납니다.

11. 시작 스크립트가 나타날 때까지 Enter 키를 눌러 메뉴를 스크롤합니다.

12. pwd_recov를 입력합니다(그림 4의 빨간색 화살표 참조).

그림 4 - 시스템 부팅: pwd_recov를 입력합니다.

13. 메뉴 끝까지 계속 스크롤합니다.

14. 부팅 프롬프트에서 @을 입력합니다.

15. Enter 키를 눌러 부팅 주기를 계속합니다(그림 5 참조).

그림 5 - 시스템 부팅: @ 입력

16. 대기 모드에 도달할 때까지 TCC가 부팅 주기를 계속하도록 허용합니다.

17. 활성 TCC를 재설정합니다.

18. CTC(Cisco Transport Controller)를 통해 ONS 15600, ONS 15454 또는 ONS 15327 노드에 로그인하여 기본 설정으로 재설정이 성공적인지 확인합니다. 기본 설정에는 CISCO15가 사용자 이름과 빈 비밀번호가 포함됩니다.

19. 노드를 ping할 수 있는지 확인한 후 텔넷을 통해 ONS 15454 또는 ONS 15327 노드에 로그인합니다. 그런 다음 telnet <ip address> 명령을 사용하여 NE에 액세스합니다. 사용자 이름과 비밀번호는 CTC와 동일합니다. 비밀번호를 재설정하면 CISCO15가 사용자 이름이며 비밀번호가 없습니다.

20. 시스템 프롬프트(->)에 bootChange를 입력합니다(그림 6의 화살표 A 참조). 시작 스크립트가 나타날 때까지 Enter 키를 누릅니다. 현재 활성 상태인 스탠바이 TCC에서 이 매개변수를 변경했습니다. 따라서 지금 활성 TCC에서 이 매개변수를 제거해야 합니다.

그림 6 - bootChange 및 를 입력합니다. pwd_recov 제거

21. 유형. 시작 스크립트 필드를 지우려면 Enter 키를 누릅니다(그림 6의 화살표 B 참조). 이 작업은 pwd_recov를 제거합니다.

22. bootChange를 다시 입력하여 시작 스크립트 필드를 확인합니다. pwd_recov가 더 이상 존재하지 않는지 확인합니다.

23. 텔넷 세션에서 로그아웃합니다.

24. ONS 15454 버전 3.4.2을 사용하는 경우 데이터베이스를 대기 TCC 카드에 강제로 기록하려면 추가로 변경해야 합니다. 이를 위해 CTC에서 사이트 정보 또는 사이트 연락처를 수정합니다. 이 단계를 수행하지 않으면 활성 TCC를 재설정할 때 데이터베이스가 이전 비밀번호로 돌아갑니다.

25. CTC에서 활성 TCC를 재설정합니다.

26. 섀시에서 TCC를 제거합니다.

27. 비밀번호 복구 케이블을 제거합니다.

28. TCC를 다시 설치합니다.

참고: 이 절차에 대한 질문이 있는 경우 TAC에 문의하십시오.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems