목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

토폴로지

문제

솔루션

확인

관련 정보

소개

이 문서에서는 15454 노드마다 8개의 STP 인스턴스의 제한을 극복하기 위해 여러 STP(Spanning Tree Protocol) 인스턴스를 단일 STP 인스턴스로 축소하는 절차에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco ONS 15454

- 스패닝 트리 프로토콜

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco ONS 15454 버전 5.x

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

토폴로지

이 문서에서는 4개의 ONS 15454 노드, 즉 15454a-105, 15454b-108, 15454c-107 및 15454d-104와 함께 랩 설정을 사용합니다( 그림 1 참조). 이러한 4개의 노드는 스타 네트워크를 형성하며, 15454a-105는 공통 지점 역할을 합니다.

그림 1 - 토폴로지

각 노드에는 E100T-12 카드 1개가 있습니다.

문제

ONS 15454의 스패닝 트리 소프트웨어는 공유 리소스인 TCC(Timing, Communications and Control) 카드에서 실행됩니다.

참고: 이 문서에서는 'TCC'를 사용하여 카드의 모든 변형을 참조합니다.

이 문서에서는 노드에 대해 최대 8개의 STP 인스턴스의 제한을 해결합니다.

문제를 이해하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 15454a-105용 CTC(Cisco Transport Controller)에 로그인합니다.

그림 2 - 확장된 STP 인스턴스

2. Maintenance 탭을 클릭합니다(그림 2의 화살표 A 참조).

3. 이더 브리지 탭을 클릭합니다(그림 2의 화살표 B 참조).

4. 회선 탭을 클릭합니다(그림 2의 화살표 C 참조).

STP ID 열에는 8개의 서로 다른 STP 인스턴스가 표시됩니다.9번째 STP 인스턴스로 회로를 만들려는 시도가 오류 메시지와 함께 실패합니다(그림 3 참조).

그림 3 - VLAN/스패닝 트리 위반 오류 메시지

솔루션

오류를 방지하는 한 가지 방법은 트래픽을 전달하지 않는 팬텀 VLAN을 할당하는 것입니다.팬텀 VLAN은 스패닝 트리를 동일한 인스턴스로 축소합니다.해결책은 회로 1, 회로 2, 회로 3 및 회로 4를 하나의 STP 인스턴스로 축소하는 것입니다.

다음 단계를 완료하십시오.

1. 팬텀 VLAN을 생성합니다.다음 단계를 완료하십시오.

1. 15454a-105에 대해 CTC에 로그인합니다.

2. 회선 탭(그림 4의 화살표 A 참조)을 클릭합니다.

3. Circuit 1을 선택합니다(그림 4의 화살표 B 참조).

그림 4 - 회로 편집

4. Edit(수정)를 클릭합니다(그림 4의 화살표 C 참조). 회로 편집 창이 나타납니다(그림 5 참조).

회로 맵을 확인합니다(그림 5의 화살표 A 참조).

참고: 회선 맵을 보려면 Show Detailed Map(세부 맵 표시) 확인란을 선택해야 합니다(그림 5의 화살표 D 참조).

그림 5 - 회로 편집:회로 1

5. VLANs 탭을 클릭합니다(그림 5의 화살표 B 참조).

6. New VLAN(새 VLAN)을 클릭합니다( 의 화살표 C 참조). Define New VLAN 대화 상자가 나타납니다.

그림 6 - 새 VLAN 정의

7. 해당 필드에 VLAN 이름 및 VLAN ID를 입력합니다.이 경우 VLAN 이름은 VLAN99이고 VLAN Id는 99입니다.

8. 확인을 클릭합니다.

2. 회선 1에 VLAN99를 추가합니다. 다음 단계를 완료합니다.

1. 사용 가능한 VLAN에서 VLAN99를 선택합니다(그림 7의 화살표 A 참조).

그림 7 - 회로에 VLAN 추가

2. >> 버튼을 클릭합니다(그림 7의 화살표 B 참조).

3. Apply(적용)를 클릭합니다(그림 7의 화살표 C 참조).

3. 회선 2에 VLAN99를 추가합니다.

4. 회선 3에 VLAN99를 추가합니다.

5. 회선 4에 VLAN99를 추가합니다.

확인

결과를 확인하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. Maintenance > Ether Bridge > Circuits를 클릭합니다.

2. 그림 2의 화살표 D와 그림 8의 화살표 A를 비교합니다. 회선 2, 3 및 4가 STP ID 2, 3 및 4의 STP ID 1로 축소되었는지 확인합니다.

그림 8 - 축소된 STP 인스턴스

병합 후에는 STP 인스턴스 수가 8개에서 5개로 감소합니다. 이제 다른 STP 인스턴스를 추가할 수 있습니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems