목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

배경 정보

문제

솔루션

확인

관련 정보

소개

이 문서에서는 ONS 15454 4.5.x 이전 버전에서 NE(Network Element)를 구성하는 방법에 대해 설명합니다. NE 컨피그레이션을 사용하면 Cisco CTM(Transport Manager) 버전 5.x 이상에서 CTM 5.x 이전 버전에서 이전에 구성한 GNE(Gateway Network Element) 및 엔드포인트 NE 관계를 인식할 수 있습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco ONS 15454

- CTM

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco ONS 15454 버전 4.5.x 이하

- CTM 버전 5.x 이상

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

배경 정보

Cisco는 CTM 5.x 이상에서 GNE 및 엔드포인트 NE 관계를 인식하는 방식을 수정했습니다.

CTM 5.x 이전 버전에서는 사용자가 CTC 기반 NE의 프록시 설정에 관계없이 네트워크 토폴로지를 기반으로 GNE 및 엔드포인트 NE를 수동으로 구성합니다.

CTM 5.x 이상에서는 GNE 및 엔드포인트 NE를 수동으로 구성하는 기능을 더 이상 사용할 수 없습니다. CTM은 NE의 GNE 프록시 설정에 따라 GNE를 자동으로 선택합니다. 이제 CTM에 NE 상태의 다음 세 가지 새로운 분류가 존재합니다.

- 게이트웨이 네트워크 요소(GNE)

- 외부 네트워크 요소(ENE)

- LAN 연결 요소(LAN)

CTM 5.0에서 프록시를 활성화하지 않은 모든 NE에는 NE에 물리적 LAN 연결이 없는 경우에도 LINE 레이블이 있습니다. 시스템은 활성화된 프록시가 있는 모든 NE를 GNE로 간주합니다. 이는 CTC 4.5.x 이전 버전의 NE에 대해 특히 참이며 추가 엔드포인트 NE 설정 옵션이 없습니다.

문제

CTC 4.5.x 이상에서 CTM 5.x 이상을 업그레이드하거나 추가하려고 할 때 다음과 같은 문제가 발생합니다.

1. CTM의 GNE, LNE 및 ENE에 대해 잘못된 레이블이 표시됩니다.

2. CTM에서 일부 NE 상태를 감지할 수 없습니다. 예를 들어, 통신 상태 레이블을 사용할 수 없는 것으로 표시되므로 CTM에서 NE에 대한 연결을 설정할 수 없습니다.

솔루션

이 문제를 해결하려면 다음 단계를 완료하십시오.

참고: 먼저 네트워크의 작은 링에서 이 절차를 테스트해야 합니다. 그 결과가 만족스러우면 이 절차를 네트워크의 나머지 부분으로 롤아웃할 수 있습니다.

1. GNE에 대한 프록시를 활성화합니다. 다음 단계를 완료하십시오.

1. CTC에 로그인합니다.

2. Provisioning > Network > General을 클릭합니다.

3. Gateway Settings 섹션에서 Enable Proxy 확인란을 선택합니다(그림 1의 화살표 A 참조).

그림 1 - 게이트웨이 네트워크 요소 설정

2. 각 엔드포인트 NE에 대해 기본 경로를 0.0.0.0으로 설정하고 다음 설정을 활성화합니다.

- 프록시

- 크래프트 액세스 전용

- 방화벽

참고: CTM이 링의 모든 노드에 대한 완전한 가시성을 갖도록 세 가지 옵션을 모두 활성화해야 합니다.

다음 단계를 완료하십시오.

1. CTC에 로그인합니다.

2. Provisioning > Network > General을 클릭합니다.

그림 2 - 엔드포인트 네트워크 요소 설정

3. Enable Proxy(프록시 활성화) 확인란을 선택합니다(그림 2의 화살표 A 참조).

4. Craft Access Only 확인란을 선택합니다(그림 2의 화살표 B 참조).

5. Enable Firewall(방화벽 활성화) 확인란을 선택합니다(그림 2의 화살표 C 참조).

6. 기본 라우터의 IP 주소로 0.0.0.0을 설정하려면 Default Router 필드에 0.0.0.0을 입력합니다(그림 2의 화살표 D 참조).

참고: 현장 기술자는 TCC2 이더넷 인터페이스를 통해 NE에 직접 연결할 때 CTC를 통해 링에 대한 완전한 가시성을 계속 제공합니다. 네트워크 전반의 절차 롤아웃에 앞서 테스트에서 이 부분을 다루는지 확인합니다.

확인

다음은 NE의 설정을 기반으로 GNE-EN 컨피그레이션을 보여 주는 CTM 도메인입니다.

- 10.89.238.77(Imperial Palace .77)은 GNE로 나타납니다(그림 3의 화살표 A 참조). 녹색 확인 표시는 Imperial Palace 77이 GNE임을 나타냅니다.

- 10.89.238.241(Imperial Palace .241)은 ENE로 나타납니다(그림 3의 화살표 B 참조). 녹색 확인 표시는 Imperial Palace .241이 ENE임을 나타냅니다.

그림 3 - CTM

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems