목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

배경 정보

문제

원인

솔루션

관련 정보

소개

이 문서에서는 신호가 저하될 때 RPR(Resilient Packet Ring)을 래핑하도록 Cisco ML-Series 카드를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco ONS 15454

- Cisco ONS 15454 ML-Series Ethernet Card

- Cisco IOS® 소프트웨어

- 브리징 및 IP 라우팅

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- ONS Release 5.02를 실행하는 Cisco ONS 15454

- Cisco IOS Software 릴리스 12.2를 실행하는 ML(ONS 5.02 릴리스의 일부로 번들)

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

배경 정보

Cisco ML-Series RPR은 현재 랩 복원력을 수행하며 포장 기술은 간단합니다.ML-Series RPR은 패킷이 장애 지점에 도달하면 래핑된 링에서 패킷을 리디렉션합니다.따라서 장애에 인접한 노드만 문제를 인식하고 랩을 시작해야 합니다.래핑은 또한 50ms 이하의 복원력을 제공하며 네트워크 크기에 관계없이 동일한 네트워크 컨버전스 시간을 유지합니다.

그림 1은 래핑의 예를 나타냅니다.S3에서 S4로의 트래픽은 정상 상태의 두 노드를 통과합니다(그림 1의 화살표 A 참조). 경로는 S3 > S4입니다. S3와 S4 간의 링크 장애가 발생하면 랩이 되고, S3에서 S4로의 트래픽은 네 개의 노드, S3 > S2 > S1 > S4를 통과합니다(그림 1의 화살표 B 참조).

그림 1 - Cisco ML-Series RPR 포장

pos 트리거 결함 ber_sd_b3 명령이 구성되지 않은 경우 ML은 신호 저하 시 벨소리를 줄이지 않으며 이는 신호 실패(LOS, LOF) 조건에서만 발생합니다.

CTC 버전 6.2에는 RPR Keepalive라는 새로운 기능이 있습니다.RPR Keepalive는 신호가 조건 및 기타 조건(예: 가능한 하드웨어 장애)이 저하되면 벨소리를 래핑합니다.노드를 6.2 버전으로 업그레이드할 수 있는 경우 RPR Keepalive 기능을 사용하는 것이 좋습니다.

자세한 내용은 Configuring Resilient Packet Ring(복원력 패킷 링 구성)의 RPR Keep Alive 섹션을 참조하십시오.

문제

Cisco ML-Series RPR은 파이버 컷으로 인해 신호 실패 경보가 발생한 경우에만 래핑됩니다.신호가 저하되는 범위의 경우 RPR은 패킷을 삭제합니다.show controller pos X 명령은 ber_sd_b3, BIP(B3) 오류가 증가하여 입력 CRC 및 런트를 생성합니다.show controller pos X 명령에서 X는 0 또는 1일 수 있습니다.

원인

이 문제의 한 가지 가능한 원인은 두 개의 노드(예: OC-48)를 연결하는 결함이 있는 라인 카드입니다. 다른 가능성은 높은 B3 비트 오류율(BER)입니다. 이 상태는 더티 파이버, 느슨한 커넥터, 결함 있는 송신기 또는 결함 있는 수신기로 인해 발생할 수 있습니다.

솔루션

라인 카드가 잘못되어 이 문제가 발생하는 경우 조명 수준을 확인하고 파이버를 청소합니다.문제가 지속되면 라인 카드를 교체하여 문제를 해결하십시오.일반적으로 라인 카드 교체가 마지막 수단입니다.그러나 이러한 단계를 수행하는 동안 중요한 트래픽에 영향을 미칠 수 있습니다.패킷 삭제를 방지하려면 SD 조건에서 POS 인터페이스를 자동으로 종료하여 RPR 링을 래핑합니다.

PBIP(Path Bit-Interleaved Parity) BER가 SD(Signal Degramming) 임계값을 초과하여 문제가 발생한 경우 ML-Series 카드의 POS 인터페이스 아래에 이 라인을 구성합니다(그림 2의 화살표 참조).

pos trigger defects ber_sd_b3

이 줄을 사용하면 랩 수가 줄어듭니다.

그림 2 - POS 트리거 결함 ber_sd_b3

새 회로를 생성할 때 SD 임계값을 설정할 수 있습니다(그림 3의 화살표 A 참조).

POS 트리거 결함의 기본값은 ber_sd_b3을 포함하지 않습니다. 이 명령을 추가하면 SD 임계값에 도달하면 ML-Series RPR이 래핑됩니다.

그림 3 - SD 임계값 설정

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems