목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

배경 정보

문제

솔루션

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco ONS 15454 플랫폼의 OC192-LR2 카드에서 OPT-LOW 알람을 지우는 절차에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco ONS 15454

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco ONS 15454 릴리스 6.0

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

배경 정보

카드 포트에 있는 레이저의 일반(100%) 옵티컬 전송 전력은 OPT(Optical Power Transmitted)를 나타냅니다. OPT-HIGH(High Optical Power Transmitted) 임계값은 높은 전송 전원이 발생할 때 일반 송신 광 전력의 백분율입니다. OPT-LOW(Low Optical Power Transmitted) 임계값은 낮은 전송 전력이 발생할 때 일반 송신 옵티컬 전원의 백분율입니다.

카드 포트의 일반 광 수신 전원에 대한 백분율은 OPR(Optical Power Received)을 나타냅니다. OPR-HIGH(High Optical Power Received) 임계값은 높은 수신 전력이 발생할 때 보정된 수신 옵티컬 전원 백분율입니다. OPR-LOW(Low Optical Power Received) 임계값은 수신된 전력이 낮을 때 보정된 수신 옵티컬 전원 백분율입니다.

15454 OC192-LR2 카드의 기본 OPR-LOW 값은 50%(15분/1일)입니다.

문제

ONS 15454의 OC192-LR2 카드는 OPR-LOW 경보를 수신합니다.

솔루션

OPR-LOW 경보를 지우려면 다음 단계를 완료합니다.

1. 노드 보기로 이동합니다.

2. 옵틱 설정을 변경할 OC192-LR2 카드를 두 번 클릭합니다.

3. 프로비저닝 탭을 클릭합니다(그림 1의 화살표 A 참조).

4. Optics Thresholds 탭(그림 1의 화살표 B 참조)을 클릭합니다.

5. Set OPR(OPR 설정) 열 아래에 있는 Set(설정)를 클릭합니다(그림 1의 화살표 C 참조). 이 옵션은 옵티컬 전원을 수신하고 수신한 전원 수준을 100%로 설정합니다. 수신한 전력이 감소하면 OPR 백분율이 감소하여 수신되는 전원 손실을 반영합니다. 예를 들어, 수신 전력이 3dBm까지 감소하면 OPR은 50% 감소합니다.

6. Set OPR(OPR 설정) 메시지가 나타나며 OPR 명목상 설정이 성공적으로 설정되었음을 나타냅니다(그림 1의 화살표 D 참조).

그림 1 - OPR 설정

7. 확인을 클릭합니다.

이 절차를 수행한 후에도 OPR-LOW 경보가 계속 발생하면 OC192-LR2 카드에 결함이 있는지 확인합니다. 다른 OC192-LR2 카드를 사용해 보십시오.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems