목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

배경 정보

비트 출력

문제

솔루션

관련 정보

소개

Cisco ONS 15454 노드 또는 다른 장비에 대한 시간 동안 건물 BITS(Integrated Timing Supply) 출력 참조를 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 목적으로 BITS 인터페이스가 활성화되면 BITS 입력에 LOS(신호) 경보가 발생합니다.

이 문서에서는 BITS 출력 인터페이스를 사용하고 LOS 경보가 발생하지 않도록 이 문제를 해결하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 현재 소프트웨어 버전을 실행하는 Cisco ONS 15454 섀시를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 규칙을 참조하십시오.

배경 정보

비트 출력

옵티컬 참조에서 타이밍을 도출할 수 있지만, BITS 출력을 사용하여 옵티컬 링 외부의 다른 장비 조각을 시연합니다. 이는 추가 Cisco ONS 15454 네트워크 요소이거나 T1 타이밍이 필요한 다른 벤더의 장비일 수 있습니다. 이 장비는 전기로 연결되거나 연결되지 않을 수 있습니다. 그러나 이 장비가 타이밍 소스를 사용하여 링에 옵티컬 연결되면 외부 BITS가 아닌 옵티컬 라인에서 타이밍을 시작하는 것이 더 좋습니다. 전기 연결 때문에 타이밍 시 광원이 BITS 아웃보다 더 좋습니다.

문제

BITS 인터페이스가 활성화되면 BITS 출력에 문제가 발생합니다. 이는 후면 평면에 핀 A2 및 B2, A4 및 B4 및 LOS 경보 결과에 대한 입력이 없기 때문입니다. 이 경보를 지우려면 출력과 상관없이 입력을 서비스 불능 상태로 전환할 수 없으므로 이 출력을 사용하면 LOS 경보가 유지됩니다.

솔루션

이를 해결하려면 두 번째 BITS 출력과 같이 사용되지 않는 소스에서 입력 신호를 입력 핀으로 다시 배선합니다.

- A1 BITS OUT/Ring(-)을 A4 BITS IN/Ring(-)으로

- B1 BITS OUT/Tip(+)에서 B4 IN/Tip(+)로

그러면 경보가 지워집니다. 타이밍 입력이 사용되지 않으므로 두 번째 BITS 입력 A2 BITS in/Ring(-) 및 B2 BITS in/TIP(+)를 스트랩하거나 "데이지 체인"으로 묶을 수 있습니다. 이렇게 하면 첫 번째 BITS 출력이 사용 가능하게 됩니다.

디바이스의 타이밍 소스로 사용되는 타이밍 소스 신호는 신호 품질에 부정적인 영향을 미치므로 두 번 종료하지 마십시오. 애플리케이션에 BITS 출력 신호가 모두 필요한 경우 T-1의 소스를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 디바이스의 타이밍 출력이 시간 초과되었습니다.

참고:  타이밍 루프를 방지하는 것이 중요합니다. Cisco ONS 15454에 대한 BITS IN이 이러한 방식으로 구성할 때 타이밍 참조로 사용되지 않는지 확인합니다. 이 예에서는 내부 보호 기능의 일부를 우회할 수 있습니다.

관련 정보

- 옵티컬 기술 지원 페이지

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems