목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

ONS 15454의 TCP/UDP 포트

HTTP

코르바

CTM 클라이언트 도메인 탐색기에서 시작된 CTC

TCC(NE)의 소프트웨어 다운로드/백업/복원 포트

FTP

TELNET

SNMP

TL1

DHCP

NTP/SNTP

관련 정보

소개

Cisco ONS 15454 노드는 TCP/IP를 사용하여 Cisco CTC(Transport Controller) 및 CTM(Cisco Transport Manager)과 같은 다양한 디바이스와 통신합니다. 이 문서에서는 적절한 필터링을 생성하기 위한 TCP/UDP의 포트 번호 사용량을 요약합니다.

참고:  이 문서의 정보는 향후 소프트웨어 및 하드웨어 릴리스에서 변경될 수 있습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco ONS 15454.

- TCP/IP 소개

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco ONS 15454.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

ONS 15454의 TCP/UDP 포트

TCC(Timing, Communications and Control), TCC2 또는 TCC+ 카드는 TCP/IP 연결을 지원합니다.이 목록의 디바이스 유형은 ONS 15454 노드와 통신합니다.

- CTC 워크스테이션

- CTM 서버/클라이언트

- TL1 디바이스

- DHCP 서버

- SNMP 관리 스테이션

- NTP/SNTP 서버

포트는 서비스 유형 및 현재 사용 가능한 정보에 따라 그룹화됩니다.포트 번호는 TCP 및 UDP에 대한 세션의 양쪽 끝에 나열됩니다.UDP가 지정되지 않은 경우 TCP는 암시됩니다.

클라이언트 포트 번호가 임의의 숫자이면 any로 표시됩니다.ONS 15454의 포트 번호는 NE:port number(포트 번호가 고정되어 있는 경우) 로 표시됩니다.클라이언트 디바이스가 지정되지 않은 경우 ANY로 표시됩니다.

TCP/IP 필터링을 구축할 때 먼저 Lab의 필터를 평가하여 필요한 모든 서비스를 계속 사용할 수 있는지 확인해야 합니다.

HTTP

이 포트는 HTTP(HyperText Transfer Protocol) 액세스를 위한 포트입니다.

CTC:any

NE:80

코르바

다음 몇 섹션에서 *는 구성할 수 있는 고정 포트 번호를 나타냅니다.** 10240~12288 범위의 프록시 포트를 나타냅니다.

CORBA 명령 연결

이 포트는 CORBA(Common Object Request Broker Architecture) 명령 연결을 위한 것입니다.기본값은 57790입니다. 이 포트를 표준 IANA IOP 포트(683) 또는 사용자 정의 상수로 구성할 수 있습니다.

CTC:any

NE:<ne-port>*

CORBA 이벤트/경보 연결

이 포트는 CORBA 이벤트 및 경보 연결용입니다.이 포트는 기본적으로 동적으로 할당되지만 이 포트를 구성할 수 있습니다.

NE:any

CTC:<ctc-port>*

프록시 설정/제어

이 포트를 사용하여 프록시를 설정하고 제어할 수 있습니다.

CTC:any

NE:1080

프록시 대상의 HTTP 및 CORBA

이 포트는 프록시 대상의 HTTP 및 CORBA를 위한 것입니다.

CTC:any

NE:<proxy-port>**

프록시 대상의 CORBA 이벤트/경보 연결

이 포트는 프록시 대상의 CORBA 이벤트 및 경보 연결을 위한 포트입니다.

NE:<proxy-port>**

CTC:<ctc-port>*

CTM 서버의 CORBA 리스너 포트(콜백)

이 포트는 현재 기능에 따라 동적이지만 이 포트를 정적으로 설정할 수 있습니다.CTM Server 3.0에서 고정 CORBA Listener 포트를 사용하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. CTM Server 3.0을 설치합니다.

2. CTM 서버가 설치된 Solaris 시스템에 루트로 로그온합니다.

3. 디렉토리를 /opt/CiscoTransportManagerServer/bin으로 변경합니다.

4. "Xbootclasspath" 줄 앞에 이 사용자 속성을 추가하려면 jne454.sh 파일을 편집합니다.Dong.orb.iiioplistenerport=<포트 번호> 예-Dong.orb.iiioplistenerport=555.

주의: 원본 jne454.sh 파일을 수정하기 전에 저장하십시오.잘못 수정된 jne454.sh 파일을 사용하면 CTM에서 NE를 사용할 수 없습니다.

5. CTM 서버를 시작합니다.

CTM 클라이언트 도메인 탐색기에서 시작된 CTC

CTC:any

NE:port IIOP

NE:any

CTC:port IIOP

CTC:any

NE:80

CTC.INI(Windows) 또는 .ctcrc(Unix)의 포트 중 하나를 다음과 같이 구성할 수 있습니다.

- 동적(기본값).

- 표준 IANA IIOP 포트(683).

- 사용자 정의 상수입니다.

TCC(NE)의 소프트웨어 다운로드/백업/복원 포트

CTC/CTM:any

NE:9999

소프트웨어 활성화 및 복원 진단:

NE:any

CTC/CTM: 9500

참고: 이 포트는 CTM 3.0 이상에서 동적(9500~9550)입니다.

FTP

제어

ANY:any

NE:21

데이터

ANY:any

NE:20

릴리스 3.3 이상에서는 HTTP(TCP 포트 80)가 파일 전송을 처리합니다.

TELNET

ANY:any

NE:23

SNMP

SNMP UDP 포트

ANY: 161

NE: 162

TL1

레거시

ANY:any

NE:2361

원시

ANY:any

NE:3082

TELNET

ANY:any

NE:3083

DHCP

UDP 포트

ANY:any

NE:67/68

NTP/SNTP

UDP 포트

NE:any

ANY:123

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems