목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

토폴로지

4노드 RPR 구축

확인

1단계

2단계

3단계

4단계

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco ONS 15454에서 ML(Multi-Layer) 카드를 통해 4개의 노드가 포함된 RPR(Resilient Packet Ring)을 구축하기 위한 컨피그레이션에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco ONS 15454

- Cisco ONS 15454 ML-Series Ethernet Card

- Cisco IOS® 소프트웨어

- 브리징 및 IP 라우팅

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- ONS Release 5.02를 실행하는 Cisco ONS 15454

- Cisco IOS Software 릴리스 12.2를 실행하는 ML(ONS 5.02 릴리스의 일부로 번들됨)

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

토폴로지

이 문서에서는 4개의 ONS 15454 노드, 즉 Studio Node 1, Studio Node 2, Studio Node 3 및 Studio Node 4가 포함된 Lab 설정을 사용합니다(그림 1 참조). 이 네 개의 노드는 하나의 OC48 UPSR(Unidirectional Path Switched Ring)을 형성합니다.

참고: 이해하기 쉽도록 이 문서의 나머지 부분에서는 이러한 노드를 노드 1, 노드 2, 노드 3 및 노드 4로 참조합니다.

그림 1 - 토폴로지

각 노드에는 슬롯 6에 하나의 ML 100T 카드가 설치되어 있습니다(그림 2 참조).

그림 2 - 노드 보기: 슬롯 6의 ML 100T 카드

그림 3은 RPR 링 토폴로지를 보여줍니다. RPR 설정은 이 토폴로지를 기반으로 합니다.

그림 3 - RPR 링 토폴로지

4노드 RPR 구축

4개의 노드로 RPR을 구축하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 노드 1의 POS 1과 노드 2의 POS 0 사이에 회로를 구축합니다.

다음 단계를 완료하십시오.

1. [회로] > [생성]을 선택합니다.

Circuit Creation 대화 상자가 나타납니다.

그림 4 - 회로 생성

2. STS를 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다.

Circuit Attributes(회선 특성) 창이 나타납니다(그림 5 참조).

3. Name 필드에 회선 이름을 입력합니다.

그림 5 - 회로 특성 창

4. [크기] 목록에서 회로의 관련 크기를 선택하고 [상태] 목록에서 적절한 상태를 선택합니다.

5. Next(다음)를 클릭합니다.

Source(소스) 창이 나타납니다(그림 6 참조).

6. 노드 목록에서 소스 노드로 Studio 노드 1을 선택합니다.

7. 슬롯 목록에서 6(ML100T)을 선택하고 포트 목록에서 1(POS)을 선택합니다.

참고: 항상 pos 0에서 pos 1로 벨소리를 시작합니다.

그림 6 - 소스 창

8. Next(다음)를 클릭합니다.

Destination(대상) 창이 나타납니다(그림 7 참조).

9. 노드 목록에서 대상 노드로 Studio 노드 2를 선택합니다.

10. 슬롯 목록에서 6(ML100T)을 선택하고 포트 목록에서 1(POS)을 선택합니다.

그림 7 - 대상 창

11. Next(다음)를 클릭합니다.

Circuit Routing Preferences(회선 라우팅 기본 설정) 창이 나타납니다(그림 8 참조).

RPR에서 보호를 수행하므로 Fully Protected Path 확인란을 선택 취소합니다. Route Automatically(자동으로 라우팅)를 선택하거나 회선을 수동으로 라우팅할 수 있습니다. 수동으로 라우팅을 선택하는 경우 m 단계로 이동합니다.

12. Fully Protected Path 확인란의 선택을 취소합니다.

그림 8 - 회선 라우팅 기본 설정 창

13. Next(다음)를 클릭합니다.

Route Review/Edit 창이 나타납니다(그림 9 참조).

14. 소스 노드를 선택하고 Add Span을 클릭합니다.

15. 마침을 클릭합니다.

회로 생성이 완료되었습니다. 그림 9는 노드 1의 POS 1과 노드 2의 POS 0 사이의 회로를 보여줍니다.

그림 9 - 노드 1의 POS1 및 노드 2의 POS0 간 회로

2. 노드 2의 POS 1과 노드 3의 POS 0 사이에 회로를 구축합니다.

1단계에 설명된 것과 동일한 세부 절차를 사용하십시오. 그림 10은 노드 2의 POS 1과 노드 3의 POS 0 사이의 회로를 보여줍니다.

그림 10 - 노드 2의 POS 1과 노드 3의 POS 0 간 회로

3. 마찬가지로 노드 3의 POS 1과 노드 4의 POS 0 간에 회로를 구축합니다.

1단계에 설명된 것과 동일한 세부 절차를 사용하십시오. 그림 11은 노드 3의 POS 1과 노드 4의 POS 0 사이의 회로를 보여줍니다.

그림 11 - 노드 3의 POS 1과 노드 4의 POS 0 간 회로

4. 마지막으로, 노드 4의 POS 1과 노드 1의 POS 0 간에 회로를 구축합니다.

1단계에 설명된 것과 동일한 세부 절차를 사용하십시오. 그림 12는 노드 4의 POS 1과 노드 1의 POS 0 사이의 회로를 보여줍니다.

그림 12 - 노드 4의 POS 1과 노드 1의 POS 0 간 회로

5. 노드 1에서 ML100T 카드를 구성합니다.

다음 단계를 완료하십시오.

1. IRB(Integrated Bridging and Routing)를 설정합니다.

bridge irb

2. SRP 인터페이스를 구성합니다.

interface SPR1

ip address 10.1.1.1 255.0.0.0

carrier-delay msec 50

no keepalive

spr station-id 1

spr wrap delayed

hold-queue 150 in

3. 인터페이스 POS0 구성:

interface POS0

no ip address

carrier-delay msec 50

spr-intf-id 1

crc 32

4. 인터페이스 POS1 구성:

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

6. 노드 2에서 ML100T 카드를 구성합니다.

다음 단계를 완료하십시오.

1. IRB(Integrated Bridging and Routing)를 설정합니다.

bridge irb

2. SRP 인터페이스를 구성합니다.

interface SPR1

ip address 10.1.1.2 255.0.0.0

carrier-delay msec 50

no keepalive

spr station-id 2

spr wrap delayed

hold-queue 150 in

3. 인터페이스 POS0 구성:

interface POS0

no ip address

carrier-delay msec 50

spr-intf-id 1

crc 32

4. 인터페이스 POS1 구성:

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

7. 노드 3에서 ML100T 카드를 구성합니다.

다음 단계를 완료하십시오.

1. IRB(Integrated Bridging and Routing)를 설정합니다.

bridge irb

2. SRP 인터페이스를 구성합니다.

interface SPR1

ip address 10.1.1.3 255.0.0.0

carrier-delay msec 50

no keepalive

spr station-id 3

spr wrap delayed

hold-queue 150 in

3. 인터페이스 POS0 구성:

interface POS0

no ip address

carrier-delay msec 50

spr-intf-id 1

crc 32

4. 인터페이스 POS1 구성:

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

8. 노드 4에서 ML100T 카드를 구성합니다.

다음 단계를 완료하십시오.

1. IRB(Integrated Bridging and Routing)를 설정합니다.

bridge irb

2. SRP 인터페이스를 구성합니다.

interface SPR1

ip address 10.1.1.4 255.0.0.0

carrier-delay msec 50

no keepalive

spr station-id 4

spr wrap delayed

hold-queue 150 in

3. 인터페이스 POS0 구성:

interface POS0

no ip address

carrier-delay msec 50

spr-intf-id 1

crc 32

4. 인터페이스 POS1 구성:

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

확인

컨피그레이션을 확인하려면 다른 모든 노드에서 모든 노드를 성공적으로 ping해야 합니다. 이 섹션에서는 구성이 올바른지 확인하는 단계별 확인 절차를 제공합니다.

1단계

다음 단계를 완료하십시오.

1. 노드 1에서 노드 2, 노드 3 및 노드 4를 ping 합니다.

Node_1_Slot_6#ping 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/11/32 ms

Node_1_Slot_6#ping 10.1.1.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/8/24 ms

Node_1_Slot_6#ping 10.1.1.4

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.4, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/5/8 ms

2. show cdp neighbor 명령을 실행합니다.

Node_1_Slot_6#show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID       Local Intrfce    Holdtme   Capability  Platform  Port ID

Node_4_Slot_6   SPR1              137          R       ONS-ML100TSPR1

Node_3_Slot_6   SPR1              162         R T      ONS-ML100TSPR1

Node_2_Slot_6   SPR1              128          R       ONS-ML100TSPR1

2단계

다음으로, 다음 단계를 완료합니다.

1. 노드 2에서 성공적으로 노드 1, 노드 3 및 노드 4를 ping합니다.

Node_2_Slot_6#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/6/12 ms

Node_2_Slot_6#ping 10.1.1.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/8 ms

Node_2_Slot_6#ping 10.1.1.4

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.4, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/8 ms

2. show cdp neighbor 명령을 실행합니다.

Node_2_Slot_6#show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID       Local Intrfce    Holdtme   Capability  Platform  Port ID

Node_4_Slot_6   SPR1              175          R       ONS-ML100TSPR1

Node_1_Slot_6   SPR1              171         R T      ONS-ML100TSPR1

Node_3_Slot_6   SPR1              141         R T      ONS-ML100TSPR1

3단계

다음 단계를 완료하십시오.

1. 노드 3에서 성공적으로 노드 1, 노드 2 및 노드 4를 ping합니다.

Node_3_Slot_6#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/8/12 ms

Node_3_Slot_6#ping 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/5/12 ms

Node_3_Slot_6#ping 10.1.1.4

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.4, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 4/5/8 ms

2. show cdp neighbor 명령을 실행합니다.

Node_3_Slot_6#show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID       Local Intrfce    Holdtme   Capability  Platform  Port ID

Node_4_Slot_6   SPR1              170          R       ONS-ML100TSPR1

Node_1_Slot_6   SPR1              166         R T      ONS-ML100TSPR1

Node_2_Slot_6   SPR1              161          R       ONS-ML100TSPR1

4단계

마지막으로, 다음 단계를 완료합니다.

1. 노드 4에서 성공적으로 노드 1, 노드 2 및 노드 3을 ping합니다.

Node_4_Slot_6#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/6/12 ms

Node_4_Slot_6#ping 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/5/8 ms

Node_4_Slot_6#ping 10.1.1.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/6/12 ms

2. show cdp neighbor 명령을 실행합니다.

Node_4_Slot_6#show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID       Local Intrfce    Holdtme   Capability  Platform  Port ID

Node_1_Slot_6   SPR1              152         R T      ONS-ML100TSPR1

Node_3_Slot_6   SPR1              122         R T      ONS-ML100TSPR1

Node_2_Slot_6   SPR1              147          R       ONS-ML100TSPR1

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems