목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

보안 향상

이전 버전과의 호환성

프로세서 구성 규칙

ONS 15454 SONET Systems용 소프트웨어 및 프로세서 업그레이드 경로

ONS 15454 SDH Systems용 소프트웨어 및 프로세서 업그레이드 경로

관련 정보

소개

이 문서에서는 타이밍, 커뮤니케이션 및 컨트롤 카드, 버전 2 플러스(TCC2P) 및 타이밍, 커뮤니케이션 및 컨트롤 카드 버전 2(TCC2)의 확장된 보안 기능을 비교합니다.

TCC2P는 Cisco ONS 15454 MSPP(Multiservice Provisioning Platform)용 차세대 시스템 프로세서입니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco ONS 15454

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco ONS 15454

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

보안 향상

Cisco TCC2P는 추가적인 보안 기능을 제공합니다.향상된 기능을 통해 다음을 구성할 수 있습니다.

- 전면 패널 이더넷 인터페이스(그림 1의 화살표 B 참조)

- 후면 또는 전면 마운트 전기 연결(후면/FMEC) 이더넷 인터페이스.

인터페이스를 재생성기로 구성할 수 있습니다(그림 1의 화살표 A 참조). 또는 개별 IP 및 MAC 주소로 후면/FMEC 이더넷 인터페이스를 프로비저닝하여 분리된 DCC(Craft and Data Communications Channel) 액세스를 지원할 수 있습니다.후면 이더넷 인터페이스는 ANSI 섀시의 와이어 랩 핀에서 종료되는 LAN 포트와 ETSI 섀시의 FMEC LAN 포트입니다.

전면 및 후면/FMEC 인터페이스에 대해 다른 동작을 구성할 수 있습니다.

- Secure-mode(독립) — 보안 모드에서 전면 및 후면/FMEC 포트는 서로 다른 두 MAC 및 IP 주소가 존재하므로 독립적으로 작동합니다.이 동작을 사용하면 일반적으로 WAN에 연결된 전면 이더넷 포트와 후면/FMEC 이더넷 포트 간의 액세스 레벨을 선택할 수 있습니다.

- Repeater-mode(표준 작업)—Repeater 모드를 사용하면 단일 MAC 및 IP 주소 때문에 전면 및 후면/FMEC 포트가 리피터 역할을 할 수 있습니다.전면 이더넷 인터페이스는 후면/FMEC 인터페이스에 액세스할 수 있습니다.

다음은 전면 및 후면/FMEC 인터페이스를 구성할 수 있는 서로 다른 포트 상태의 목록입니다.

- 전면 인터페이스만 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

- 후면/FMEC 인터페이스만 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

- 전면 및 후면/FMEC 이더넷 인터페이스를 모두 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

그림 1 - ONS 15454 TCC2 Plus Card

이전 버전과의 호환성

TCC2P는 ONS 15454 버전 4.0.0과 이전 버전과의 호환성을 제공합니다. TCC2P의 기능은 TCC2와 동일합니다. 고급 보안 기능을 지원하려면 ONS 15454 버전 5 이상을 사용해야 합니다.

TCC2P는 TCC2와 상호 작동할 수 있습니다. 동일한 네트워크에는 TCC2P를 작동하는 노드와 TCC2를 작동하는 노드가 포함될 수 있습니다. 또한 동일한 노드는 TCC2와 TCC2P를 동시에 사용할 수도 있습니다.

프로세서 구성 규칙

ONS 15454 버전 4.0.x 이상에서는 TCC2P를 지원합니다.다음 사항을 기억하십시오.

- TCC2P는 ONS 15454 버전 4.0.x~4.7.x용 TCC2 기능 집합과 함께 작동합니다.

- TCC2P는 ONS 15454 버전 5.0 이상에 대한 고급 기능 집합을 지원합니다.

TCC2P는 모든 교차 연결 카드, 입력/출력 카드 및 쉘프 어셈블리 버전과 호환됩니다.프로세서 업그레이드의 경우 적절한 전환 소프트웨어 로드를 사용합니다.

추가 기능이 필요하지 않으면 TCC2 카드를 TCC2P로 업그레이드할 필요가 없습니다.

ONS 15454 SONET Systems용 소프트웨어 및 프로세서 업그레이드 경로

표 1은 ONS 15454 SONET의 경우 ONS 15454 버전 5.0.x로 직접 업그레이드할 수 있음을 나타냅니다.

- R4.0.x 또는 4.1.x를 TCC+와 함께 사용합니다.

- R4.0.x, R4.1.x, R4.5.x, R4.6.x 또는 R4.7.x를 TCC2 또는 TCC2P와 함께 사용합니다.

표 1에 따라 프로세서 업그레이드 경로는 다음과 같습니다.

- TCC에서 TCC2 또는 TCC2P로 업그레이드할 수 있습니다.그러나 ONS 15454 버전 2.2.2(TCC+)로 업그레이드하려면 먼저 ONS 15454 버전 4.0.x 또는 4.1.x(TCC2 또는 TCC2P)로 전환해야 합니다.

- ONS 15454 버전 4.0.x 또는 4.1.x를 사용하는 경우 TCC+에서 TCC2 또는 TCC2P로 업그레이드할 수 있습니다.

- ONS 15454 버전 4.0.x, 4.1.x, 4.6.x, 4.7.x 또는 5.0.x를 사용하는 경우 TCC2에서 TCC2P로 업그레이드할 수 있습니다.

표 1 - ONS 15454 SONET용 소프트웨어 및 프로세서 업그레이드 경로

TCC

TCC+

TCC2

TCC2P

R1.0.x

X

-

-

-

R2.0.x

X

-

-

-

R2.1.x

X

-

-

-

R2.2.x

X

X

-

-

R2.3.x

X

X

-

-

R3.0.x

-

X

-

-

R3.1.x

-

X

-

-

R3.2.x

-

X

-

-

R3.3.x

-

X

-

-

R3.4.x

-

X

-

-

R4.0.x

-

X

X

X

R4.1.x

-

X

X

X

R4.5.x

-

-

X

X

R4.6.x

-

-

X

X

R4.7.x

-

-

X

X

R5.0.x

-

-

X

X

ONS 15454 SDH Systems용 소프트웨어 및 프로세서 업그레이드 경로

표 2는 ONS 15454 버전 4.0.x, 4.1.x, 4.5.x, 4.6.x 또는 4.7.x(TCC2 포함)에서 ONS 15454 SDH용 ONS 15454 버전 5.0.x로 직접 업그레이드할 수 있음을 나타냅니다.

표 2에 따라 프로세서 업그레이드 경로는 다음과 같습니다.

- ONS 15454 버전 3.3.x 또는 3.4.x를 사용하는 경우 TCC-I에서 TCC2 또는 TCC2P로 업그레이드할 수 있습니다.그러나 ONS 15454 버전 4.0.x 이상(TCC2 또는 TCC2P)으로 업그레이드하기 전에 먼저 ONS 15454 버전 4.0.x(TCC2 또는 TCC2P)로 전환해야 합니다.

- ONS 15454 버전 4.0.x를 사용하는 경우 TCC-I에서 TCC2 또는 TCC2P로 업그레이드할 수 있습니다.

- ONS 15454 버전 4.0.x, 4.1.x, 4.6.x 및 5.0.x를 사용하는 경우 TCC2에서 TCC2P로 업그레이드할 수 있습니다.

표 2 - ONS 15454 SDH용 소프트웨어 및 프로세서 업그레이드 경로

TCC-I

TCC2

TCC2P

R3.3.x

X

-

-

R3.4.x

X

-

-

R4.0.x

X

X

X

R4.1.x

-

X

X

R4.5.x

-

X

X

R4.6.x

-

X

X

R4.7.x

-

X

X

R5.0.x

-

X

X

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems