목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

배경 정보

표준 브레이크 키 조합

문제 해결 방법

브레이크 키 시퀀스를 시뮬레이트하는 방법

관련 정보

소개

이 문서에서는 운영 체제의 표준 브레이크 키 시퀀스 조합 및 문제를 해결하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

배경 정보

Electronic Industries Association RS-232 논리 레벨은 +3 ~ +25볼트를 사용하여 공백(논리 0)을 나타내고 -3 ~ -25볼트는 마크(논리 1)를 나타냅니다. 중단 신호는 데이터 라인이 지정된 기간 동안 공간 상태로 유지될 때, 보통 100ms 내지 ½ 초이다. 모든 문자는 시작 비트로 시작하고 정지 비트(패리티 비트 또는 2)로 끝납니다. 시작 비트와 정지 비트의 레벨 조건은 항상 반대이다. 따라서 어떤 문자 조합도 중단 신호처럼 보일 수 없습니다. 중단 신호를 사용하면 비밀번호 복구가 필요한 경우 Cisco IOS® 디바이스에서 ROM 모니터에 액세스할 수 있습니다.

표준 브레이크 키 조합

소프트웨어

플랫폼

운영 체제

이 테스트

하이퍼터미널

IBM 호환

윈도 XP

Ctrl-브레이크

하이퍼터미널

IBM 호환

Windows 2000

Ctrl-브레이크

하이퍼터미널

IBM 호환

Windows 98

Ctrl-브레이크

하이퍼터미널(버전 595160)

IBM 호환

Windows 95

Ctrl-F6-Break

케르미트

Sun 워크스테이션

유닉스

Ctrl-\l

Ctrl-\b

MicroPhone 프로

IBM 호환

윈도우

Ctrl-브레이크

미니콤

IBM 호환

Linux

Ctrl-a f

ProComm 플러스

IBM 호환

DOS 또는 창

Alt-b

보안CRT

IBM 호환

윈도우

Ctrl-브레이크

텔릭스

IBM 호환

도스

Ctrl-End

Telnet

해당 없음

해당 없음

Ctrl-]을 누른 다음 brk 보내기를 입력합니다

Cisco에 대한 텔넷

IBM 호환

해당 없음

Ctrl-]

테라텀

IBM 호환

윈도우

Alt-b

터미널

IBM 호환

윈도우

휴식

Ctrl-브레이크

팁

Sun 워크스테이션

유닉스

Ctrl-], Break 또는 Ctrl-c 순으로 누르기

~#

VT 100 에뮬레이션

데이터 일반

해당 없음

F16

윈도 NT

IBM 호환

윈도우

브레이크 F5

Shift-F5

Shift-6 Shift-4 Shift-b(^$B)

Z-터미널

맥

애플

커맨드-b

해당 없음

분할 상자

해당 없음

핀 2(X-mit)를 +V에 30초 동안 연결

Cisco에서 aux 포트로

해당 없음

Control-Shft-6, B

IBM 호환

해당 없음

Ctrl-브레이크

문제 해결 방법

- 사용하는 (Cisco가 아닌) 소프트웨어에 대한 브레이크 키 시퀀스가 무엇인지 잘 모르기 때문에 비밀번호 복구 중에 발생하는 문제가 종종 발생합니다. 표에 나열되지 않은 소프트웨어 및 자세한 내용은 개별 소프트웨어 패키지의 설명서를 참조하십시오.

- 라우터의 부팅 시퀀스 중에는 보조(AUX) 포트가 활성화되지 않습니다. 따라서 AUX 포트를 통해 브레이크를 보내면 아무 소용이 없습니다. 콘솔 포트에 연결해야 하며 다음 설정이 있어야 합니다.

전송 속도 9600

패리티 없음

8 데이터 비트

1 스톱 비트

흐름 제어 없음

- 일부 버전의 Windows NT에는 올바른 브레이크 키 신호를 보낼 수 없는 하이퍼터미널 소프트웨어가 있습니다. 하이퍼터미널 소프트웨어의 업그레이드 및 자세한 내용은 Hilgraeve 하이퍼터미널 에뮬레이션 프로그램을 참조하십시오.

- 일부 경우들에서, 브레이크 시퀀스는 USB/직렬 변환기 케이블이 사용될 때 부적절하게 전송될 수 있다. 이러한 경우 다른 커넥터 포트(예: PS/2)가 있는 키보드를 사용합니다.

브레이크 키 시퀀스를 시뮬레이트하는 방법

중단 키 시퀀스 시뮬레이션은 터미널 에뮬레이터에서 중단 키를 지원하지 않거나 버그가 터미널 에뮬레이터에서 올바른 신호를 보낼 수 없도록 하는 경우에 유용합니다.

참고: Windows NT의 하이퍼터미널에서는 과거에 이러한 동작이 수행되었습니다.

다음 단계를 완료하여 브레이크 키 시퀀스를 시뮬레이트합니다.

1. 다음 터미널 설정으로 라우터에 연결합니다.

전송 속도 1200

패리티 없음

8 데이터 비트

1 스톱 비트

흐름 제어 없음

화면에 더 이상 출력이 표시되지 않으며 이는 정상입니다.

2. 종료 시퀀스와 유사한 신호를 생성하기 위해 라우터를 껐다가 켜고 스페이스바를 10-15초 동안 누릅니다.

3. 터미널의 연결을 끊고 9600 전송 속도로 다시 연결합니다. ROM 모니터 모드를 시작합니다.

이 모든 메서드가 휴식을 제대로 보내지 못하면 다른 터미널 또는 PC 플랫폼에서 절차를 다시 시도하십시오.

관련 정보

- Cisco 기술 지원 및 다운로드