목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

케이블

빨간색 케이블 - 케이블 핀아웃 옵션 1

빨간색 케이블 - 케이블 핀아웃 옵션 2

빨간색 케이블 - 케이블 핀아웃 옵션 3

검은색 케이블 - 케이블 핀아웃

테스트 결과

관련 정보

소개

이 문서에는 외부 암호화 장비(암호화)를 Cisco 36xx/NM-4T, Cisco 72xx/PA-4T+ 및 Cisco 75xx/PA-4T+/PA-8T 직렬 인터페이스에 연결하는 데 대한 컨피그레이션 및 해결 정보가 포함되어 있습니다. 75xx 라우터 플랫폼에서 FSIP(Fast Serial Interface Processor)와 하드웨어 플랫폼에서 NM-4T, PA-4T+ 및 PA-8T와 함께 Cisco IOS® Software Release 11.2(x) 이상을 사용하는 경우, 지정된 Cisco 하드웨어 조합에 연결된 암호화 장비는 회로 또는 장비 재설정 후 성공적으로 동기화를 설정하지 못할 수 있습니다. 유일한 옵션은 pulse-time x 명령을 제거하는 것입니다. 이 명령은 직렬 인터페이스에서 DTR(Data Terminal Ready)이 작동하는 방식을 제어합니다. 또한 Cisco 75xx 플랫폼에서 라우터를 다시 로드해야 하는 경우도 있습니다. 하드웨어 컨피그레이션은 고객별 보안 요구 사항에 따라 다르기 때문에 EIA-530 케이블 핀아웃이 서로 다릅니다. 이러한 서로 다른 배선 조합으로 인해 문제가 다른 변형이 발생했기 때문에 여러 Cisco 버그가 열렸습니다.

Cisco 버그 ID

설명

CSCds44777(등록된 고객만 해당)

Cisco 7500: PA-4T+, PA-8T 및 FSIP 결함 RTS(Request to Send).

CSCds26771(등록된 고객만 해당)

Cisco 7000: pulse-time 명령이 설정된 경우 RSP-3-RESTART.

CSCds36893(등록된 고객만 해당)

Cisco 7200: DTR 펄스가 켜져 있는 경우 PA-4T+ RTS는 이에 따라 충분히 낮습니다.

CSCdr96683(등록된 고객만 해당)

Cisco 7000: RTS 신호가 펄스 시간 동안 삭제되었습니다.

CSCdk74881(등록된 고객만 해당)

Cisco 3600: DCD에 연결된 RTS는 DTR 펄스를 방지합니다.

CSCdr41395(등록된 고객만 해당)

Cisco 3600: DTR 펄스가 NM-4T RTS를 켜면 그에 따라 RTS가 가득 차게 됩니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

케이블

일반적으로 이 문제가 발생하는 고객은 EIA-530 케이블을 사용하여 암호화 장비를 Cisco NM-4T, PA-4T+ 및 PA-8T 직렬 인터페이스에 상호 연결합니다. 이 섹션에서는 Pulse Engineering Cryptographic Equipment Enclosure를 사용하여 KG-194 및 KIV-19를 이 문서에서 앞서 언급한 Cisco 직렬 인터페이스에 연결하는 데 필요한 케이블에 대해 설명합니다. 고객별 하드웨어 애플리케이션으로 인해 암호화 장치의 "빨간색" 또는 암호화되지 않은 측면에 서로 다른 EIA-530 케이블 핀 아웃이 사용됩니다. 암호화 유닛의 "빨간색" 면은 라우터의 Cisco 직렬 인터페이스에 연결됩니다.

빨간색 케이블 - 케이블 핀아웃 옵션 1

라우터 DTE EIA-530 Side

펄스 엔지니어링(KG FPA RED I/O #1-J2 또는 #2-J1)

핀

신호

방향

핀

신호

1

프레임/섀시 고정

<—>

1

실드

2

TXD+

—>

2

TXPT+

14

TXD-

—>

14

TXPT-

15

TXC+

<—

15

RSC+

12

TXC-

<—

12

RSC-

3

RXD+

<—

3

RXPT+

16

RXD-

<—

16

RXPT-

17

RXC+

<—

17

RPTC+

9

RXC-

<—

9

RPTC-

4-5-6-8

RTS+/CTS+/DSR+/DCD+

19-13-22-10

RTS-/CTS-/DSR-/DCD-

23

DTR-

—>

18

(다시 동기화+/준비+)

20

DTR+

—>

21

(재동기화/준비-)

7

신호 접지

<—>

7

로직 그라운드

빨간색 케이블 - 케이블 핀아웃 옵션 2

라우터 DTE EIA-530 Side

펄스 엔지니어링(KG FPA RED I/O #1-J2 또는 #2-J1)

핀

신호

방향

핀

신호

1

프레임/섀시 고정

<—>

1

실드

2

TXD+

—>

2

TXPT+

14

TXD-

—>

14

TXPT-

15

TXC+

<—

15

RSC+

12

TXC-

<—

12

RSC-

3

RXD+

<—

3

RXPT+

16

RXD-

<—

16

RXPT-

17

RXC+

<—

17

RPTC+

9

RXC-

<—

9

RPTC-

4-5

RTS+/CTS+

19-13

RTS-/CTS-

6-8-20

DSR+/DCD+/DTR+

22-10-23

DSR-/DCD-/DTR-

—>

18

(다시 동기화+/준비+)

7

신호 접지

<—>

7

로직 그라운드

빨간색 케이블 - 케이블 핀아웃 옵션 3

라우터 DTE EIA-530 Side

펄스 엔지니어링(KG FPA RED I/O #1-J2 또는 #2-J1)

핀

신호

방향

핀

신호

1

프레임/섀시 고정

<—>

1

실드

2

TXD+

—>

2

TXPT+

14

TXD-

—>

14

TXPT-

15

TXC+

<—

15

RSC+

12

TXC-

<—

12

RSC-

3

RXD+

<—

3

RXPT+

16

RXD-

<—

16

RXPT-

17

RXC+

<—

17

RPTC+

9

RXC-

<—

RPTC-

4-5-8

RTS+/CTS+/DCD+

19-13-10

RTS-/CTS-/DCD-

6-20

DSR+/DTR+

22-23

DSR-/DTR-

—>

18

(다시 동기화+/준비+)

7

신호 접지

<—>

7

로직 그라운드

검은색 케이블 - 케이블 핀아웃

CSU/DSU/MUX EIA-530 Side

펄스 엔지니어링(KG FPA BLK I/O #1-J6 또는 #2-J4)

핀

신호

방향

핀

신호

1

프레임/섀시 고정

<—>

1

실드

2

TXD+

—>

2

TXCT+

14

TXD-

—>

14

TXCT-

15

TXC+

—>

15

BSC+

12

TXC-

—>

12

BSC-

3

RXD+

<—

3

RXCT+

16

RXD-

<—

16

RXCT-

17

RXC+

<—

17

RCTC+

9

RXC-

<—

9

RCTC-

7

신호 접지

<—>

7

로직 그라운드

테스트 결과

재동기화 문제의 테스트는 Cisco 7507/FSIP, 7507/PA-8T, 7507/VIP2-50/PA-4T+, 7206/PA-4T+ 및 3640/NM-4T 장비와 서로 다른 랩 설정을 사용하는 것으로 구성됩니다. PA-4T, WIC-1T 및 WIC-2T를 사용하는 플랫폼은 테스트 중에 영향을 받지 않은 것으로 보입니다. 실습 연결 구성:

DTR 제어 신호는 동기화가 중단된 후 암호화 유닛을 재동기화하거나 "준비"하는 데 사용됩니다. pulse-time x 명령은 직렬 인터페이스 컨피그레이션에 입력해야 합니다. 그렇지 않으면 암호화 유닛에서 라우터에서 수신한 데이터가 손상되었음을 알 수 없습니다.

Cisco 75xx 플랫폼에서 발생하는 문제는 회선 중단 또는 암호화 재동기화가 발생할 때입니다. 구성된 pulse-time x 명령으로 DTR이 한 번만 전환되었으므로 외부 암호화 장비의 재동기화가 이루어지지 못했습니다.

Cisco 72xx/36xx 플랫폼에서 발생하는 문제는 회선 중단 또는 암호화 재동기화가 발생할 때입니다. 구성된 pulse-time x 명령은 디지털 oscilloscope에서 볼 수 있듯이 1.5ms마다 RTS가 오류를 발생시켰습니다. 이는 pulse-time x 명령이 직렬 인터페이스 컨피그레이션에서 제거될 때까지 발생했습니다. 이 결함은 케이블 배선 체계가 제어 신호를 함께 연결해야 하기 때문에 불리합니다. 따라서 인터페이스가 계속 재설정됩니다.

관련 정보

- Technical Support - Cisco Systems