문서 ID:12756

업데이트 날짜:2008년 6월 24일

PDF 다운로드

인쇄

피드백

관련 제품

- Cisco 7200 Series 라우터

목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

배경 정보

문제 해결

증상

솔루션

사례 연구

관련 정보

관련 Cisco 지원 커뮤니티 토론

소개

이 문서에서는 %PLATFORM-3-PACONFIG 및 %C7200-3-PACONFIG 오류 메시지의 원인을 설명합니다.이 문서에서는 이러한 오류를 해결하는 방법에 대해서도 설명합니다.

잘못된 PA(Port Adapter) 컨피그레이션으로 인해 이러한 오류 메시지가 나타나는 경우가 많으므로 이 문서는 Cisco 7200 Series 아키텍처 및 PA 컨피그레이션 지침에 대한 간략한 개요로 시작합니다.따라야 할 트러블슈팅 절차는 7200 섀시에 삽입한 NPE(Network Processing Engine)의 유형에 따라 달라집니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 하드웨어 플랫폼을 기반으로 합니다.

- Cisco 7200 Series 라우터

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

배경 정보

7200 시리즈 라우터는 다음과 같이 구성됩니다.

- 2슬롯 Cisco 7202

- 4슬롯 Cisco 7204 및 Cisco 7204VXR

- 6슬롯 Cisco 7206 및 Cisco 7206VXR

이러한 라우터는 다양한 프로토콜 및 미디어 유형을 사용하여 멀티프로토콜, 멀티미디어 라우팅 및 브리징을 지원합니다.네트워크 인터페이스는 라우터 PCI(Peripheral Component Interconnect) 버스와 외부 네트워크 간에 연결을 제공하는 PA에 상주합니다.PA를 원하는 조합으로 사용 가능한 PA 슬롯에 배치할 수 있습니다.

7200 Series는 PCI 버스를 사용하여 NPE의 메모리와 PA 간의 통신을 지원합니다.PA 대역폭 포인트 제한이 초과된 경우, 특정 시점에서 모든 PA에서 동시에 메모리 요청을 받을 수 있습니다.이러한 동시 메모리 요청은 패킷 처리량에 관계없이 발생합니다.이 경우 모든 PA가 서비스를 받을 수 있는 것은 아닙니다.언더런 및 PCI 버스 시간 초과와 같은 이상한 이상 현상이 발생할 수 있습니다.

7200 시리즈 라우터에 설치된 PA는 다른 Cisco 7000 제품군 라우터에 설치된 PA와 동일한 유형입니다.Cisco 7200 Series 라우터는 설치된 PA의 OIR(Online Insertion and Removal)을 지원합니다.

7200 시리즈 라우터에 설치된 모든 PA 및 서비스 어댑터는 라우터 미드플레인의 PCI 버스 2개에 연결됩니다.PCI 버스는 mb1 및 mb2입니다. PCI 버스는 라우팅 및 스위칭을 포함하는 패킷 I/O 메모리 및 시스템 프로세서에 대한 경로를 제공합니다.I/O 컨트롤러의 옵션 포트는 세 번째 PCI 버스 mb0에 연결됩니다. mb0은 PCI 버스 중 하나 또는 두 PCI 버스에 연결됩니다.이 연결은 시스템에 설치 및 지원되는 NPE 또는 NSE(Network Service Engine)에 따라 달라집니다.

NPE-G1은 7200VXR 라우터에 이 NPE를 설치할 때 I/O 컨트롤러에서 작동합니다.I/O 컨트롤러 없이 NPE-G1을 사용할 수도 있습니다.NPE-G1에는 3개의 기가비트 이더넷 인터페이스가 있으며 한 번에 총 3개 또는 6개의 포트가 제공됩니다.(RJ-45s 3개와 GBIC(Gigabit Interface Converter) 3개를 사용할 수 있습니다.) NPE-G1을 설치한 경우 I/O 컨트롤러는 세 번째 PCI 버스 mb0에 연결됩니다. mb0은 NPE-G1에 직접 연결됩니다. NPE-G1에 I/O 컨트롤러를 설치할 때 I/O 컨트롤러는 PA에 전용 PCI 버스의 왼쪽과 오른쪽 PCI 버스에서 대역폭을 가져오지 않습니다.PA-GE의 성능 제한은 c7200의 아키텍처에서 비롯됩니다. 장치에 있는 PCI 버스는 반이중 모드에서 최대 600mbps의 속도로 처리할 수 있습니다.양방향의 최대 처리량은 300mbps 미만입니다(지정된 PCI 버스에 연결된 모든 포트 어댑터의 경우).PA-GE의 구축 방법을 고려할 때 1500바이트 패킷으로 최상의 시나리오에서 최대 200mbps를 얻을 수 있습니다.

7200 시리즈 라우터에서 홀수 슬롯의 PA는 PCI 버스 mb1에 연결됩니다. 짝수 번호가 지정된 슬롯의 PA는 PCI 버스 mb2에 연결됩니다. 두 버스 사이에 PA를 균등하게 분산하려면 몇 가지 지침을 따르십시오.

NPE-100, NPE-150, NPE-175, NPE-200 또는 NPE-225가 포함된 Cisco 7200 또는 7200VXR 라우터는 이러한 지정을 사용하여 PA 배포 및 구성을 결정합니다.

- 고대역폭

- 중간 대역폭

- 낮은 대역폭

이러한 설계 대신 NPE-300, NPE-400, NPE-G1 또는 NSE-1을 사용하는 7200VXR 라우터는 대역폭 포인트를 사용하여 PA 배포 및 구성을 결정합니다.대역폭 포인트는 대역폭과 관련된 할당된 값입니다.그러나 이 값은 하드웨어의 PCI 버스 사용 효율성에 따라 조정됩니다.

다음에 대한 자세한 내용은 Cisco 7200 Series Port Adapter 설치 요구 사항을 참조하십시오.

- 구성 지침 및 요구 사항

- 설치된 NPE 또는 NSE에 따른 설치 요구 사항

- 대역폭 및 대역폭 포인트 요구 사항

문제 해결

증상

PA 컨피그레이션이 이 문서의 지침을 초과하면 오류 메시지가 표시됩니다.다음은 오류 메시지의 예입니다.

- NPE-225, NPE-200, NPE-175, NPE-150 또는 NPE-100이 포함된 7200 시리즈 라우터 또는 7200VXR 라우터의 경우:

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 3 high speed port adapters

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 5 high/medium speed port adapters

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 800 aggregate port adapter bandwidth points

이러한 오류 메시지는 대역폭 포인트가 시스템 제한을 초과할 때 표시됩니다.

- NPE-G1, NPE-400, NPE-300 또는 NSE-1이 포함된 7200VXR 라우터의 경우:

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 600 bandwidth points for slots 0, 1, 3 & 5

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 600 bandwidth points for slots 2, 4 & 6

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 600 bandwidth points on both odd & even numbered slots

이러한 오류 메시지는 버스에서 대역폭 포인트가 초과될 때 표시됩니다.

7200 Series 라우터의 부팅 시퀀스에서 다음과 유사한 것을 볼 수 있습니다.

System Bootstrap, Version 12.0(19990210:195103) [12.0XE 105], DEVELOPMENT SOFTWARE

Copyright (c) 1994-1999 by cisco Systems, Inc.

C7200 platform with 262144 Kbytes of main memory

Self decompressing the image : #############################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

########### [OK]

%C7200-3-PACONFIG: Exceeds 600 bandwidth points for slots 0, 1, 3 & 5

%C7200-3-PACONFIG: Exceeds 600 bandwidth points on both odd & even numbered slots

%SYS-6-BOOT_MESSAGES: Messages above this line are from the boot loader.

Self decompressing the image : #############################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

###################################### [OK]

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software�

IOS (tm) 7200 Software (C7200-IS-M), Version 12.1(3.1), MAINTENANCE INTERIM

SOFTWARE

Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 11-Jul-00 00:59 by cmong

Image text-base: 0x60008950, data-base: 0x6148E000

cisco 7206VXR (NPE300) processor (revision D) with 253952K/40960K bytes of memory.

Processor board ID 23682887

R7000 CPU at 262Mhz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2, 2048KB L3 Cache

6 slot VXR midplane, Version 2.1

Last reset from power-on

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

3 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

3 ATM network interface(s)

125K bytes of non-volatile configuration memory.

20480K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K).

20480K bytes of Flash PCMCIA card at slot 1 (Sector size 128K).

4096K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n

Press RETURN to get started!

00:00:08: %PLATFORM-3-PACONFIG: Exceeds 600 bandwidth points for slots 0, 1, 3 & 5

00:00:08: %PLATFORM-3-PACONFIG: Exceeds 600 bandwidth points on both odd &�

even numbered slots

00:00:13: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

00:00:13: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet2/0, changed state to up

00:00:13: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet6/0, changed state to up

솔루션

Cisco 7200 Series Port Adapter Installation Requirements에서 제공하는 지침을 초과하는 PA 컨피그레이션과 함께 7200 Series 라우터를 사용할 수 있습니다.그러나 라우터가 사용 중인 동안 이상 현상이 발생하지 않도록 하려면 지침에 따라 라우터에 설치된 PA 유형을 제한합니다.또한 Cisco Technical Support에서 이러한 이상 문제를 해결하기 위해 PA 컨피그레이션이 지침 내에 있어야 합니다.

시각적 검사 또는 show diagbus 명령을 사용하여 7200 시리즈 라우터에 삽입되는 PA의 종류를 확인할 수 있습니다.show diagbus 출력을 수집한 후 출력 내용을 diag@external.cisco.com으로 전송하여 Show Diag Interpreter를 외부에서 사용합니다.show diag 출력을 분석한 후 자동 전자 메일 응답을 받게 됩니다.응답에서는 show diag에 해당하는 다른 부품 번호를 제공합니다.Show Diag Interpreter 툴에 대한 간단한 설명을 보려면 제목 줄에 "Help(도움말)"가 포함된 전자 메일을 diag@external.cisco.com으로 보내십시오.

7200 시리즈 라우터에 삽입된 PA를 식별한 후에는 해당 지침을 준수하는지 확인해야 합니다.다음 두 작업 중 하나를 수행하여 결정을 내립니다.

- 대역폭 포인트 계산

NPE-G1, NPE-300, NPE-400 또는 NSE-1이 있는 7200VXR 라우터가 있는 경우 대역폭 포인트를 사용하여 PA 배포 및 구성을 결정합니다.

참고: NPE-G1과 함께 7200VXR 라우터에 I/O 컨트롤러를 설치한 경우 I/O 컨트롤러의 대역폭 포인트를 계산하지 마십시오. NPE-G1에서는 I/O 컨트롤러가 대역폭 또는 대역폭 포인트를 사용하지 않습니다.또한 NPE-G1의 기가비트 이더넷 인터페이스에는 대역폭 포인트가 필요하지 않습니다.

- 고대역폭, 중간 대역폭 또는 저대역폭 PA 수 계산

NPE-100, NPE-150, NPE-175, NPE-200 또는 NPE-225가 포함된 7200 또는 7200VXR 라우터가 있는 경우 고대역폭, 중간 대역폭 또는 저대역폭 지정을 통해 PA 배포 및 컨피그레이션을 결정할 수 있습니다.어떤 NPE가 있는지 확인하려면 show version 명령을 사용합니다.

참고: Cisco 7200 Series Port Adapter 설치 요구 사항을 참조하십시오.

최종 목표는 두 버스 사이에 공평하게 PA를 배분하는 것이다.레거시 7200 섀시가 있고 너무 많은 고대역폭 PA가 있는 경우 VXR 섀시로 업그레이드하는 것이 좋습니다.포인트가 각 버스에 대한 제한을 초과하지 않는지 확인하기 위해 해당 대역폭 포인트를 계산합니다.포인트가 제한을 초과하지 않으면 하드웨어 컨피그레이션이 지원됩니다.

고대역폭 PA가 너무 많거나 버스 중 하나에서 600개의 대역폭 포인트 제한을 초과하면 오류가 나타납니다.Cisco Dynamic Configuration Tool을 사용하여 하드웨어 컨피그레이션을 확인합니다.경고 메시지를 보려면 Enable Configuration Guidance 확인란을 선택해야 합니다.

사례 연구

이 메시지는 라우터가 전원 순환될 때마다 발생합니다.

00:00:06: %PLATFORM-3-PACONFIG: Exceeds 600 bandwidth points for slots 0, 1, 3 & 5

다음은 출력입니다.

router# show version

Cisco Internetwork Operating System Software�

IOS (TM) 7200 Software (C7200-IS-M), Version 12.0(7)T, RELEASE SOFTWARE (fc2)����

Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.�

Compiled Tue 07-Dec-99 16:36 by phanguye�

Image text-base: 0x60008900, database: 0x613D8000

ROM: System Bootstrap, Version 12.0(19990210:195103) [12.0XE 105], DEVELOPMENT����

SOFTWARE�

BOOTFLASH: 7200 Software (C7200-BOOT-M), Version 12.0(10)S, EARLY DEPLOYMENT�

RELEASE SOFTWARE (fc1)

router uptime is 44 minutes�

System returned to ROM by processor memory parity error at PC 0x60EC97B8, address

0x0 at 15:08:36 CET Fri Feb 16 2001�

System restarted at 15:09:59 CET Fri Feb 16 2001�

Running default software

cisco 7206VXR (NPE300) processor with 122880K/40960K bytes of memory.�

R7000 CPU at 262Mhz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2, 2048KB L3 Cache�

6 slot VXR midplane, Version 2.0

Last reset from power-on�

Bridging software.�

X.25 software, Version 3.0.0.�

8 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)�

5 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)�

4 Serial network interface(s)�

125K bytes of nonvolatile configuration memory.

46976K bytes of ATA PCMCIA card at slot 0 (Sector size 512 bytes).�

4096K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).�

Configuration register is 0x102

router# show diag

Slot 0:�

Fast-ethernet on C7200 I/O card with MII or RJ45 Port adapter, 1 port�

Port adapter is analyzed�

Port adapter insertion time 00:44:16 ago�

EEPROM contents at hardware discovery:�

Hardware revision 2.1 Board revision B0�

Serial number 21771425 Part number 73-4092-03�

Test history 0x0 RMA number 00-00-00�

EEPROM format version 1�

EEPROM contents (hex):�

0x20: 01 83 02 01 01 4C 34 A1 49 0F FC 03 00 00 00 00�

0x30: 58 00 00 00 00 07 13 00 00 00 FF FF FF FF FF FF

Slot 1:�

Fastethernet (TX-ISL) Port adapter, 2 ports�

Port adapter is analyzed�

Port adapter insertion time 00:44:16 ago�

EEPROM contents at hardware discovery:�

Hardware revision 2.0 Board revision B0�

Serial number 16741556 Part number 73-2618-03�

Test history 0x0 RMA number 00-00-00�

EEPROM format version 1�

EEPROM contents (hex):�

0x20: 01 6C 02 00 00 FF 74 B4 49 0A 3A 03 00 00 00 00�

0x30: 58 00 00 00 00 05 03 00 00 00 FF FF FF FF FF 00

Slot 2:�

Ethernet Port adapter, 8 ports�

Port adapter is analyzed�

Port adapter insertion time 00:44:16 ago�

EEPROM contents at hardware discovery:�

Hardware revision 1.14 Board revision A0�

Serial number 23127697 Part number 73-1391-08�

Test history 0x0 RMA number 00-00-00�

EEPROM format version 1�

EEPROM contents (hex):�

0x20: 01 01 01 0E 01 60 E6 91 49 05 6F 08 00 00 00 00�

0x30: 50 00 00 00 00 09 19 00 FF FF FF FF FF FF FF FF

Slot 3:�

Fastethernet (TX-ISL) Port adapter, 2 ports�

Port adapter is analyzed�

Port adapter insertion time 00:44:16 ago�

EEPROM contents at hardware discovery:�

Hardware revision 2.0 Board revision B0�

Serial number 16741881 Part number 73-2618-03�

Test history 0x0 RMA number 00-00-00�

EEPROM format version 1�

EEPROM contents (hex):�

0x20: 01 6C 02 00 00 FF 75 F9 49 0A 3A 03 00 00 00 00�

0x30: 58 00 00 00 00 05 03 00 00 00 FF FF FF FF FF 00

Slot 4:�

Mx serial Port adapter, 4 ports�

Port adapter is analyzed�

Port adapter insertion time 00:44:16 ago�

EEPROM contents at hardware discovery:�

Hardware revision 1.14 Board revision A0�

Serial number 21624236 Part number 73-1577-07�

Test history 0x0 RMA number 00-00-00�

EEPROM format version 1�

EEPROM contents (hex):�

0x20: 01 0C 01 0E 01 49 F5 AC 49 06 29 07 00 00 00 00�

0x30: 50 00 00 00 00 07 03 00 FF FF FF FF FF FF FF FF

이 show diag 출력이 포함된 전자 메일이 diag@external.cisco.com으로 전송됩니다.10초 후 이 정보가 포함된 전자 메일이 수신됩니다.

Slot 0: C7200-I/O-FE�

Slot 1: PA-2FEISL-TX�

Slot 2: PA-8E�

Slot 3: PA-2FEISL-TX�

Slot 4: PA-4T+

플랫폼은 NPE-300이 포함된 7206VXR이므로 각 PCI 버스에 대해 대역폭 포인트를 계산해야 합니다.

Slot 0: C7200-I/O-FE����� 200�

Slot 1: PA-2FEISL-TX����� 300�

Slot 2: PA-8E������������� 80�

Slot 3: PA-2FEISL-TX����� 300�

Slot 4: PA-4T+������������� 0

첫 번째 버스는 초과 가입되어 있다.슬롯 0, 1 및 3의 경우 포인트가 800(200 + 300 + 300)에 도달하며, 이는 600보다 큽니다.

해결책은 슬롯 3과 4를 교체하여 두 버스의 대역폭, 즉 짝수 슬롯과 홀수 슬롯에 각각 하나씩 균형을 맞추는 것입니다.관련 컨피그레이션도 변경해야 합니다.그런 다음 %PLATFORM-3-PACONFIG 오류 메시지가 사라집니다.

관련 정보

- Cisco 7200 Series 포트 어댑터 설치 요구 사항

- Cisco 제품 지원

- Cisco 라우터 제품 지원

- 문제 해결 기술 노트 - Cisco 7200 Series 라우터

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems

이 문서가 도움이 되었습니까?예 아니요

피드백을 주셔서 감사합니다.

지원 케이스 열기 (Cisco 서비스 계약 필요)

관련 Cisco 지원 커뮤니티 토론

Cisco Support Community는 질문하고 답변하고 제안을 공유하고 동료와 협업할 수 있는 포럼입니다.

이 문서에 사용된 표기 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

업데이트 날짜:2008년 6월 24일

문서 ID:12756